목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

보안 액세스 컨피그레이션

네트워크 터널 그룹 컨피그레이션

보안 액세스 라우팅

BGP(Dynamic Routing)

네트워크 터널 그룹 컨피그레이션 저장

프라이빗 리소스 생성

액세스 정책 규칙 생성

FTD(Secure Firewall Threat Defense) 구성

가상 터널 인터페이스 컨피그레이션

IPsec 터널 컨피그레이션

FTD 라우팅 컨피그레이션

BGP(Dynamic Routing)

액세스 정책 컨피그레이션

다음을 확인합니다.

FTD에서 확인

FTD의 터널 상태

보안 액세스의 터널 상태

Secure Access의 이벤트

관련 정보

소개

이 문서에서는 IPsec을 통한 FTD로 Secure Access를 구성하여 동적 라우팅을 통한 Secure Private Access를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

- Cisco Secure Access 지식

- Cisco Secure Access 대시보드/테넌트

- 보안 방화벽 위협 방어 및 방화벽 관리 센터 지식

- IPsec 지식

- 동적 라우팅 지식

사용되는 구성 요소

- 7.7.10 코드를 실행하는 보안 방화벽

- 클라우드 기반 방화벽 관리 센터. 구성은 일반적인 가상 FMC에도 적용됩니다

- Cisco Secure Access 대시보드

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Secure Access의 네트워크 터널은 두 가지 기본 용도로 사용할 수 있습니다. 보안 인터넷 액세스 및 보안 개인 액세스

안전한 프라이빗 액세스를 위해 조직은 ZTA(Zero Trust Access) 및/또는 VPNaaS(VPN as a Service)를 활용하여 내부 애플리케이션 또는 데이터 센터와 같은 프라이빗 리소스에 사용자를 연결할 수 있습니다. IPsec 터널은 사용자와 개인 리소스 간의 네트워크 트래픽을 안전하게 암호화하여 중요한 데이터가 신뢰할 수 없는 네트워크를 통과할 때 안전하게 보호되도록 함으로써 이 아키텍처에서 중요한 역할을 합니다. IPsec 터널을 ZTA 또는 VPNaaS와 통합함으로써 조직은 내부 리소스에 대한 원활하고 안전한 액세스를 제공하는 동시에 강력한 보안 제어 및 가시성을 유지할 수 있습니다.

이 문서에서는 IPsec for Secure Private Access를 통해 FTD(Secure Firewall Threat Defense)로 보안 액세스를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

또한 이 가이드에서는 BGP를 통한 동적 라우팅을 구성하는 단계를 제공합니다.

이 문서에서는 Secure Private Access를 위한 IPsec 터널의 컨피그레이션을 다루지만, 프라이빗 애플리케이션에 액세스하기 위한 ZTA(Zero Trust Access) 또는 VPNaaS(VPN as a Service)의 설정은 이 가이드의 범위에 속하지 않습니다.

구성

보안 액세스 컨피그레이션

네트워크 터널 그룹 컨피그레이션

1. Secure Access의 관리자 패널로 이동합니다.

CSA 대시보드

2. 네트워크 터널 그룹을 추가합니다.

- 클릭Connect> Network Connections

- 아래에서Network Tunnel Groups>를 클릭합니다. Add

NTG 확인

3.General Settings구성

- 를Tunnel Group Name Region 구성하고 Device Type

- 클릭 Next

일반 설정

4. Tunnel ID및Passphrase. 이 ID는 FTD 구성에 필요하므로 중요합니다

- 클릭 Next

ID 및 PSK

5. 동적 라우팅을 구성합니다.

보안 액세스 라우팅

BGP(Dynamic Routing)

- Secure Access에서 BGP 피어를 구성할 때 FTD의 BGP AS(Autonomous System) 번호를 지정합니다.

- 클릭Routing> Dynamic routing

- 을 클릭하고Device AS NumberFTDs BGP ASN을 추가합니다

- 확인란을Block default route advertisement선택합니다

- 클릭 Save

CSA BGP 컨피그레이션

참고: Secure Access에서 광고하는 경로는 원래 AS 경로 앞에 다음을 포함합니다. 기본 터널의 경우 1, 보조 터널의 경우 2. 다중 영역 백홀 시나리오가 지원됩니다. 자세한 내용을 보려면 를 클릭하십시오.

네트워크 터널 그룹 컨피그레이션 저장

FTD 컨피그레이션에 필요한 터널 설정 데이터를 다운로드하여 저장합니다.

- 클릭 Download CSV

- 클릭 Done

NTG 데이터

BGP 설정

참고: BGP AS 번호 및 BGP 피어 IP 주소를 보려면 Network Tunnel Group(네트워크 터널 그룹)을 클릭합니다. BGP 피어 IP 주소는 나중에 FTD 측에서 구성됩니다.

프라이빗 리소스 생성

프라이빗 리소스는 데이터 센터 또는 프라이빗 클라우드 환경에서 호스팅되는 내부 애플리케이션, 네트워크 또는 서브넷입니다. 이러한 리소스는 공개적으로 액세스할 수 없으며 조직의 인프라 뒤에서 보호됩니다.

Secure Access에서 Private Resources로 정의하면 ZTA(Zero Trust Access) 또는 VPNaaS(VPN as a Service) 같은 솔루션을 통해 제어된 액세스를 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 리소스를 인터넷에 직접 노출하지 않고도 ID, 디바이스 상태 및 액세스 정책을 기반으로 내부 시스템에 안전하게 연결할 수 있습니다.

탐색 Resources > Private Resources> 클릭Add합니다.

홍보

- ,, Private Resource NameInternally reachable address,Protocol을 지정합니다Port/Ranges. 포트 및 프로토콜을 지정하고 필요에 따라 개인 리소스를 추가합니다.

- 요구 사항에 따라 원하는Connection Method연결(예: 제로 트러스트 연결 및/또는 VPN 연결)을 선택합니다

- 클릭 Save

프라이빗 리소스

액세스 정책 규칙 생성

비공개 액세스 규칙은 사용자가 공개적으로 액세스할 수 없는 내부 리소스 및 애플리케이션에 안전하게 연결하는 방법을 정의합니다.

이러한 규칙은 사용자 ID, 그룹 멤버십, 디바이스 상태, 위치 또는 기타 정책 조건과 같은 요소를 기반으로 특정 프라이빗 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하여 보안을 강화합니다. 이렇게 하면 민감한 내부 시스템이 일반 공용 액세스로부터 보호되는 동시에 ZTA 또는 VPNaaS를 통해 인증된 사용자가 안전하게 사용할 수 있습니다.

로 이동합니다 Secure>Access Policy

ACP

- 클릭 Add Rule

- 클릭 Private Access

ACP 추가

- 클릭하여Rule Name이름을 지정합니다.

- 이 트래픽Action을 허용하려면Allow을 클릭합니다.

- On(From켜기)을 클릭하고 통합 권한이 있는 사용자를 지정합니다

- 을 클릭하고To이 규칙을 기반으로 해당 사용자가 갖는 액세스 권한을 지정합니다

- 을Next클릭한 다음Save페이지에서

ACP 구성

FTD(Secure Firewall Threat Defense) 구성

가상 터널 인터페이스 컨피그레이션

FTD의 VTI(Virtual Tunnel Interface)는 경로 기반 IPsec VPN 터널을 구성하는 데 사용되는 논리적 레이어 3 인터페이스입니다.

1.Devices>(으)로 이동합니다Device Management.

FTD 디바이스

- FTD Device(FTD 디바이스)를 클릭하고 Interfaces

- 클릭 Add Interfaces

- 클릭 Virtual Tunnel Interface

- 기본 Secure Access Hub와 보조 Secure Access Hub용 가상 터널 인터페이스 2개 생성

VTI 추가

가상 터널 인터페이스 1:

- 이름을 지정하고 Enable

- 선택 또는 만들기 Security Zone

- 클릭하여Tunnel ID값을 지정합니다.

- 를 클릭하고Tunnel Source터널이 설정될 WAN 인터페이스를 지정합니다

- 클릭IPsec Tunnel Mode, 선택IPv4

- 를 클릭하고IP AddressVTI의 IP 주소를 구성합니다

클릭OK

VTI1.1

VTI1.2

가상 터널 인터페이스 2:

- 이름을 지정하고 Enable

- 선택 또는 만들기 Security Zone

- 클릭하여Tunnel ID값을 지정합니다.

- 를 클릭하고Tunnel Source터널이 설정될 WAN 인터페이스를 지정합니다

- 클릭IPsec Tunnel Mode, 선택IPv4

- 를 클릭하고IP AddressVTI의 IP 주소를 구성합니다

- 클릭OK

VTI2.1

VTI2.2

Save(저장)를 클릭합니다.

VTI 변경 사항 저장

IPsec 터널 컨피그레이션

cdFMC 대시보드로 이동합니다.

- 클릭Secure Connection> Site-to-Site VPN & SD-WAN

S2

- 클릭Add

- 클릭 Route-Based VPN

- 클릭 Peer to Peer

VPN 추가

- Secure Access 컨피그레이션의 5단계에서 기본 및 보조 데이터 센터의 터널 ID 및 IP 주소를 가져옵니다

- 클릭Endpoints

- 아래에서Node ADeviceonand(켜기)를 클릭하고 Extranet

- 클릭하여 이름Device Name을 지정합니다

- 를 클릭하고Enpoint IP AddressesSecure Access(보안 액세스) 아래의 Save Network Tunnel Group Configuration(네트워크 터널 그룹 컨피그레이션 저장)에서 쉼표로 구분된 Secure Access Primary and Secondary IP Addresses(보안 액세스 기본 및 보조 IP 주소)를 입력합니다

설정)

- 아래에서Node B를 클릭하고DeviceFTD 디바이스를 선택합니다

- 을 클릭하고Virtual Tunnel Interface이전 단계에서 생성한 첫 번째 VTI 인터페이스를 선택합니다

- 옵션을Send Local Identity to PeersEmail ID클릭하고 기본 터널 ID를 선택합니다(Secure Access Configuration(보안 액세스 컨피그레이션) 아래의 "Save Network Tunnel Group Configuration(네트워크 터널 그룹 컨피그레이션 저장)"에서)

- 클릭 Add Backup VTI

- 를 클릭하고Virtual Tunnel Interface이전 단계에서 생성한 두 번째 VTI 인터페이스를 선택합니다

- onoptionSend Local Identity to Peers을 클릭하고Email ID, 보조 터널 ID를 선택합니다(Secure Access Configuration 아래의 "Save Network Tunnel Group Configuration"에서).

- Save(저장)를 클릭합니다.

FTD VTI 컨피그레이션

- 클릭 IKE

- 클릭 IKEv2 Settings > Policies

- Umbrella-AES-GCM-256옵션 선택

클릭 OK

IKEv2 정책

- 을 클릭하고Authentication Type선택한Pre Shared Manual Key다음 Secure Access(보안 액세스)에 구성된 PSK(암호)를 입력합니다.

IKE

- 클릭 IPSEC

- 클릭 IKEv2 Proposals

- 선택 Umbrella-AES-GCM-256

- 클릭 OK

IPSec

IKEv2 제안서 저장

FTD 라우팅 컨피그레이션

BGP(Dynamic Routing)

BGP(Border Gateway Protocol)는 AS(Autonomous System) 간 라우팅 정보 교환을 자동화하는 동적 라우팅 프로토콜입니다. 고정 경로에 의존하지 않고 특성 및 정책을 기반으로 데이터 트래픽에 사용 가능한 최상의 경로를 결정합니다.

BGP는 동적으로 경로를 학습하고 업데이트하여 확장성을 개선하고 경로 선택을 최적화하며 링크 또는 네트워크 변경 시 자동 장애 조치를 제공합니다.

cdFMC 대시보드로 이동합니다.

- 클릭Devices> Device Management

디바이스

- FTD를 클릭합니다

FTD 디바이스

- 클릭Routing>BGP>IPv4> Enable IPv4

- 을Neighbor클릭하고 Secure Access에 대한 BGP AS(Autonomous System) 번호와 인접 IP 주소를 지정합니다

이 프로세스에 대한 모든 관련 컨피그레이션 세부사항이 제공되는 Secure Access Configuration 아래의 참고 사항을 참조하십시오.

- 클릭Save

BGP 네이버

참고: 2025년 11월부터 새로 생성된 모든 Secure Access 조직은 네트워크 터널 그룹의 BGP 피어링32644 대해 기본적으로 공용 ASN 인터페이스를 사용합니다. 2025년 11월 이전에 설립된 기존 조직에서는 이전에 Secure Access BGP 64512을 위해 예약한 프라이빗 ASN Service를 계속 사용합니다.

- 을Networks클릭하고 Secure Access에 광고할 네트워크를 추가합니다

- 클릭 Save

네트워크 추가

액세스 정책 컨피그레이션

Cisco FTD(Firepower Threat Defense)에서 트래픽을 허용하고 프라이빗 리소스에 대한 액세스를 활성화하려면 트래픽이 먼저 Prefiltering이라고 하는 액세스 제어의 초기 단계를 통과해야 합니다.

사전 필터링은 심층 검사가 발생하기 전에 처리되며 간단하고 빠르게 설계되었습니다. 기본 외부 헤더 기준(예: 소스 및 목적지 IP 주소 및 포트)을 사용하여 트래픽을 신속하게 허용, 차단 또는 우회하도록 트래픽을 평가합니다. 이 단계에서 트래픽이 허용되면 심층 패킷 검사 또는 침입 정책과 같은 리소스 집약적인 검사를 건너뛰어 성능을 향상하는 동시에 보안 제어를 유지할 수 있습니다.

탐색Policies> Prefilter

사전 필터

- Edit the Prefilter policy being used by your Access Policy(액세스 정책에서 사용 중인 사전 필터 정책 수정)를 클릭합니다

사전 필터 클릭

- 클릭 Add Tunnel Rule

- VPNaaS 네트워크 및/또는 ZTA 서브넷에서 프라이빗 리소스로 트래픽을 추가하고 허용합니다.

- 클릭Save

규칙 저장

이때 FTD의 컨피그레이션이 완료되고 확인되면 구축을 계속할 수 있습니다. 구축 후 IPsec 터널 및 BGP 네이버 세션이 모두 정상적으로 작동하므로 연결 및 동적 라우팅이 정상적으로 작동하고 있음을 확인할 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

FTD에서 확인

FTD의 터널 상태

작동 또는 중단 여부를 포함하여 터널의 현재 상태를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 IPsec 터널이 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

- Secure Connections(보안 연결)를 클릭합니다.

- Site-to-Site VPN & SD-WAN 클릭

- Topology Name(토폴로지 이름)을 클릭합니다.

FTD 터널 상태

보안 액세스의 터널 상태

터널의 현재 상태(연결 끊김, 경고 또는 연결됨)를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 IPsec 터널이 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

- Connect(연결) > Network Connections(네트워크 연결)를 클릭합니다.

- Network Tunnel Groups(네트워크 터널 그룹)를 클릭합니다.

NTG 확인

- Network Tunnel Group(네트워크 터널 그룹)을 클릭합니다

CSA 터널 상태

Secure Access의 이벤트

터널 및 BGP 이벤트를 보고 IPsec 터널의 상태가 작동 및 안정적인지, BGP 세션이 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

Monitor(모니터) > Network Connectivity(네트워크 연결)를 클릭합니다.

연결 로그 모니터링

NTG 로그

Monitor(모니터) > Activity Search(활동 검색)로 이동합니다.

연결 로그 모니터링

관련 이벤트에서 를 클릭합니다View Full Details.

전체 세부사항

활동 검색

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드

- Cisco Secure Firewall Management Center Device Configuration Guide, 7.7