목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

1. 제거해야 하는 사용자 식별

2. 원하는 사용자 제거

3. 프로비저닝 중지 및 시작

다음을 확인합니다.

Azure 포털의 로그에서 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 Microsoft Azure에서 프로비저닝된 Secure Access 대시보드에서 사용자를 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 보안 액세스

- Microsoft Azure

- Azure에서 엔터프라이즈 응용 프로그램을 사용하여 사용자 프로비저닝

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 보안 액세스

- Microsoft Azure

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

1. 제거해야 하는 사용자 식별

대시보드에서 제거해야 하는 사용자를 식별합니다.

- Secure Access UI로 이동합니다.

- Connect > Users and Groups

- 이 예제에서는 URL을 제거하는 방법을 user2

2. 원하는 사용자 제거

Azure 포털로 이동

- Enterprise Applications

- 프로비저닝 선택 Enterprise Application

- Users and Groups을 클릭한 다음 삭제할 사용자를 선택합니다

- 클릭 Remove

3. 프로비저닝 중지 및 시작

원하는 사용자를 제거한 후 로 Provisioning이동합니다.

- 클릭 Stop Provisioning

- 그런 다음 Start Provisioning

이제 Verify 원하는 사용자가 Secure Access 대시보드에서 제거되었습니다.

다음을 확인합니다.

보시다시피user2Secure Access 대시보드에서 필요에 따라 제거되었습니다.

Azure 포털의 로그에서 확인

Azure 포털로 이동합니다.

- Enterprise Applications

- 프로비저닝 선택 Enterprise Application

- Users and Groups

- 클릭 View Provisioning logs

- 로그는 Action asDisableStatus Success와 마찬가지로 표시되며, 이는 사용자가 Secure Access 대상 시스템의 프로비저닝에서 제거되었음을 확인합니다

관련 정보

- 보안 액세스 사용 설명서

- Cisco 기술 지원 및 다운로드

- Azure에서 사용자 및 그룹 프로비전