목차

소개

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Secure Access를 위한 사이트 간 VPN에서 장애 조치 모니터링에 사용할 수 있는 방법을 설명합니다.

문제

효과적인 모니터링의 부재는 중대한 운영 중단을 초래할 수 있습니다. 네트워크 모니터링의 공백은 조직의 상호운용성을 저해할 수 있으며, 조직의 이미지 손실 또는 조직의 비즈니스 연속성에 영향을 미칠 수 있는 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

또한 장애 조치 메커니즘이 없으면 공급자의 장애 또는 인터넷 트래픽과 관련된 다른 원인으로 인해 VPN 터널에 장애가 발생할 때 트래픽을 리디렉션하는 자동 응답 없이 이러한 문제가 발생합니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 터널 중 하나에서 연결 문제가 발생하는 경우를 알 수 있도록 보안 액세스에 대한 VPN이 설정된 경우 네트워크에서 오류를 식별하는 데 도움이 되는 IP 또는 도메인을 모니터링할 수 있습니다.

이 도메인 또는 IP를 사용하여 Secure Access에 대한 통신을 모니터링할 수 있습니다.

- service.sig.umbrella.com 포트 80

- 146.112.255.40 포트 80

자세한 내용은 네트워크 터널 상태 모니터를 확인하십시오.

참고: 이 도메인 및 IP는 Secure Access 뒤에 있는 디바이스에만 응답합니다. ICMP는 지원되지 않습니다.

관련 정보

- 보안 액세스 사용 설명서

- Cisco 기술 지원 및 다운로드

- 네트워크 터널 상태 모니터링