목차

포털 설정에서 선택한 인터페이스의 IP 주소가 정의되지 않았습니다.

ICSeverity

영향

설명

Syslog 메시지

Syslog 메시지 샘플

제품군

레젝스

권장 사항

명령

포털 설정에서 선택한 인터페이스의 IP 주소가 정의되지 않았습니다.

ICSeverity

4 - 경고

영향

포털 설정에 사용된 인터페이스에 IP 주소가 없으므로 사용자가 포털에 들어갈 수 없습니다.

설명

이 메시지는 포털 설정에서 선택한 인터페이스의 IP 주소가 ISE 노드에 정의되어 있지 않음을 나타냅니다.

Syslog 메시지

15056

Syslog 메시지 샘플

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

제품군

Cisco Identity Services Engine

레젝스

해당 없음

권장 사항

제안 해결:

1. 포털에 사용된 인터페이스에 IP 주소가 있는지 확인합니다. CLI에 로그인하여 실행을 표시하고 포털에서 사용되는 인터페이스의 IP 주소를 검증합니다.

2. ISE에는 여러 포털(게스트, 포스처, BYOD)이 있습니다. 게스트 포털의 경우 각 포털에서 선택한 Work Centers(작업 센터) > Guest(게스트) > Portal and Components(포털 및 구성 요소) > Validate Interface(인터페이스 검증)로 이동합니다.

3. Posture Portal(포스처 포털)의 경우 Work Centers(작업 센터) > Posture(포스처) > Client Provisioning(클라이언트 프로비저닝) > Validate Interface(인터페이스 검증)가 각 포털에서 선택되었는지 확인합니다.

명령

해당 없음