목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

모니터링 노드 백업 생성

소개

이 문서에서는 모니터링 노드 백업을 가져온 서버와 다른 서버로 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco ISE(Identity Services Engine) 버전 1.1.x를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

모니터링 노드 백업 생성

1. CLI 또는 관리 GUI를 통해 현재 모니터링 노드에 대한 백업을 생성합니다.

2. 대상 모니터링 노드에서 온디맨드 전체 백업을 생성합니다.

3. 다음 파일에 대해 백업이 저장된 저장소를 확인합니다.

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. 현재 노드에서 ise_catalog.xml 파일을 호스트하는 리포지토리로 백업을 복사합니다.

5. ise_catalog.xml 파일을 편집하여 새 노드로 복원할 백업 파일을 가리킵니다.이 예에서는 ProductionMNT.gpg라는 백업을 복원합니다.

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. 관리 GUI에서 Administration(관리) > System(시스템) > Maintenance(유지 관리) > Data Management(데이터 관리) > Monitoring Node(모니터링 노드) > Data Restore(데이터 복원)로 이동합니다.이전 백업에는 ProductionMNT.gpg 파일이 포함되어 있습니다.

7. 복원할 백업을 선택하고 백업을 만들 때 사용된 암호화 키를 입력한 다음 복원을 클릭합니다.

8. 복구가 완료될 때까지 실행되도록 허용합니다.GUI에서 다른 위치로 이동하거나 복원 실행 중에 변경하지 마십시오.이 프로세스는 시간이 걸릴 수 있습니다.복원이 완료되면 노드의 ISE 서비스가 다시 시작됩니다.