목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Adblock Plus가 사용될 때 페이지가 완전히 로드되지 않는 ISE(Identity Services Engine)에서 발생하는 문제를 설명하고, 이 문제를 해결하는 솔루션을 제공합니다.대부분의 웹 사이트에서 광고가 널리 보급됨에 따라 많은 사용자가 브라우저에 Adblock Plus를 추가 기능으로 설치합니다.페이지가 특정 서명과 일치하면 Adblock에서는 페이지를 로드하거나 스크립트를 실행할 수 없습니다.

문제

ISE는 관리 웹 인터페이스 내의 많은 Active Directory 기능에 대해 adutils라는 유틸리티 파일을 사용합니다.Adblock Plus에서는 다른 웹 사이트의 광고에 의해 호출된 adutils 스크립트가 페이지에서 실행되는 것을 허용하지 않습니다.

솔루션

ISE의 유틸리티 스크립트는 광고와 관련이 없습니다.Active Directory와 관련된 데이터를 채우기 위해 사용되는 다양한 Active Directory 관련 기능을 포함하는 스크립트입니다.이 스크립트는 여러 Active Directory 컨피그레이션 페이지를 포함하는 엔드포인트 페이지에 국한되지 않은 ISE의 여러 페이지에서 사용됩니다.ISE를 관리하는 동안 비활성화되도록 예외 목록에서 모든 Adblock 소프트웨어를 ISE로 구성해야 합니다.소프트웨어가 비활성화되더라도 ISE는 광고를 표시하지 않습니다.