목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

설정

다음을 확인합니다.

일반적인 활용 사례

소개

이 문서에서는 최대 파일 크기 및 파일 수를 사용자 지정하기 위해 Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4에서 디버그 로그 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ISE

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 합니다 버전:

- Cisco ISE 버전 3.4

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

일반적으로 디버그 및 추적과 같이 좀 더 자세한 로그 레벨의 구성 요소에서는 정보가 빠르게 생성되므로 로그 파일이 예상보다 더 빨리 회전하는 경향이 있습니다. 이 기능을 사용하면 로그를 쓰기 전에 특정 구성 요소에 대한 추가 정보를 로깅할 수 있도록 로그 파일 크기 및 파일 수를 사용자 지정할 수 있습니다.

설정

로 이동합니다.Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration Node List(노드 목록)에서 디버그 로그 설정을 변경할 노드를 선택합니다. 변경된 설정은 이 선택된 노드에만 적용됩니다. 설정을 변경할 구성 요소를 선택하고Debug Log Settings.

참고: 로그 파일의 구성 요소에 대한 디버그 로그 설정은 변경할 수 없습니다prrt-server.log

디버그 로그 구성 페이지

문제를Max File Size (MB)해결하기 위해 및File Count필요에 따라 을 설정합니다. 는 1~100MB 범위에서 설정할 Max File Size 수 있습니다. 최대 한도는 File Count 적용되지 않습니다.

경고: 디스크에 로그 파일이 가득 차는 것을 방지하기 위해 로그의 총 디스크 공간 사용량은 60GB를 초과할 수 없습니다. 입력한 디버그 로그 설정이 이 임계값을 초과할 경우 경고 메시지 "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count"가 표시되고 변경 사항을 저장할 수 없습니다.

디버그 로그 설정 창

선택적으로, 이러한 설정이 기본값으로 되돌아가는 날짜와 시간도 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 확인란을Specify Date/Time to Reset to Default선택하고 설정이 재설정되는 날짜와 시간을 설정합니다.

경고: 이 컨피그레이션에 사용되는 시간은 Cisco ISE 시계입니다. 예기치 않은 동작을 방지하려면 모든 노드가 NTP 서버와 동기화되어 있는지 확인하십시오.

날짜/시간 구성 지정

설정Save을 적용하려면 클릭합니다.

디버그 로그 설정을 구성 요소의 기본값으로 재설정하려면 구성 요소를 선택하고 옵션을 클릭한 다음 Reset to Default 팝업 창Yes에서 선택합니다.

기본 설정으로 재설정

다음을 확인합니다.

Debug Log Settings(디버그 로그 설정)를 변경한 후 Predicted Space Usage for Debug Logs 의 볼륨을 모니터링하여 Total Disk Space 디스크가 가득 차지 않았는지 확인합니다.

총 디스크 공간 차트

테이블의 Max File Size (MB) 및 열File Count이 저장된 변경 사항을 반영하는지 확인합니다.

구성 후 디버그 로그 설정

의 CLI에서 로그 크기를 확인할 수 Cisco ISE있습니다. 명령을 show logging application | include collector.log 실행합니다. 확인할 적절한 로그 파일로 collector.log 대체합니다.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

일반적인 활용 사례

일부 구성 요소는 더 자세한 로그 레벨을 선택하여 더 자주 회전하는 경향이 있습니다. 이러한 구성 요소 중 일부와 이러한 구성 요소와 관련된 문제를 디버깅할 때 설정할 권장 값이 나열되어 있습니다.

- collector

- Max File Size: 100MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size: 100MB

- File Count: 50(기본값)