목차

소개

확인 방법

시작하기 전에

확인 단계

테스트 결과

관련 문서

소개

FireSIGHT Management Center for Active Directory LDAP Over SSL/TLS(LDAPS)에서 인증 객체를 생성할 때 CA 인증서 및 SSL/TLS 연결을 테스트하고 인증 객체가 테스트에 실패하는지 확인해야 할 수도 있습니다. 이 문서에서는 Microsoft Ldp.exe를 사용하여 테스트를 실행하는 방법에 대해 설명합니다.

확인 방법

시작하기 전에

로컬 관리 권한이 있는 사용자 계정으로 Microsoft Windows 로컬 컴퓨터에 로그인하여 이 문서에 대한 단계를 수행합니다.

참고: 현재 시스템에 ldp.exe를 사용할 수 없는 경우 먼저 Windows 지원 도구를 다운로드해야 합니다. Microsoft 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다. Windows 지원 도구를 다운로드하고 설치한 후 다음 단계를 수행하십시오.

도메인에 가입된 경우 루트 또는 엔터프라이즈 CA를 신뢰하므로 도메인의 구성원이 아닌 로컬 Windows 컴퓨터에서 이 테스트를 수행합니다. 로컬 컴퓨터가 더 이상 도메인에 없는 경우 이 테스트를 수행하기 전에 로컬 컴퓨터의 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 저장소에서 루트 또는 엔터프라이즈 CA 인증서를 제거해야 합니다.

확인 단계

1단계: ldp.exe 응용 프로그램 시작 시작 메뉴로 이동하여 실행을 클릭합니다. ldp.exe를 입력하고 OK(확인) 버튼을 누릅니다.

2단계: 도메인 컨트롤러 FQDN을 사용하여 도메인 컨트롤러에 연결합니다. 연결하려면 Connection(연결) > Connect(연결)로 이동하여 도메인 컨트롤러 FQDN을 입력합니다. 그런 다음 SSL을 선택하고, 아래와 같이 포트 636을 지정하고, OK를 클릭합니다.

3단계: 로컬 컴퓨터에서 루트 또는 엔터프라이즈 CA를 신뢰할 수 없는 경우 결과는 다음과 같습니다. 오류 메시지는 원격 서버에서 받은 인증서가 신뢰할 수 없는 인증 기관에서 발급되었음을 나타냅니다.

4단계: 로컬 Windows 컴퓨터에서 다음 조건으로 이벤트 메시지를 필터링하면 특정 결과가 나타납니다.

- 이벤트 소스 = Schannel

- 이벤트 ID = 36882

5단계: 로컬 Windows 컴퓨터 인증서 저장소로 CA 인증서를 가져옵니다.

i. MMC(Microsoft Management Console)를 실행합니다. 시작 메뉴로 이동하여 실행을 클릭합니다. mmc를 입력하고 OK 버튼을 누릅니다.

그래 로컬 컴퓨터 인증서 스냅인을 추가합니다. 파일 메뉴에서 다음 옵션으로 이동합니다.

Add/Remote Snap-in(추가/원격 스냅인) > Certificates(인증서) > Add(추가) > Choose "Computer Account(컴퓨터 계정)" > Local Computer(로컬 컴퓨터)를 선택합니다. (이 콘솔이 실행 중인 컴퓨터) > 마침 > 확인.

iii. CA 인증서를 가져옵니다.

Console Root(콘솔 루트) > Certificates (Local Computer)(인증서(로컬 컴퓨터)) >Trusted Root Certification Authorities(신뢰할 수 있는 루트 인증 기관) > Certificates(인증서) > Right Click(오른쪽 클릭) > All Tasks(모든 작업) >Import(가져오기)를 클릭합니다.

- Next(다음)를 클릭하고 Base64 Encoded X.509 Certificate (*.cer, *.crt) CA 인증서 파일을 찾습니다. 그런 다음 파일을 선택합니다.

- Open(열기) > Next(다음)를 클릭하고 Place all certificates in the following store(다음 저장소에 모든 인증서 배치)를 선택합니다. 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관.

- 파일을 가져오려면 Next(다음) > Finish(마침)를 클릭합니다.

iv. CA가 다른 신뢰할 수 있는 루트 CA와 함께 나열되는지 확인합니다.

6단계: 1단계와 2단계를 따라 SSL을 통해 AD LDAP 서버에 연결합니다. CA 인증서가 올바르면 ldp.exe의 오른쪽 창에 있는 처음 10개 줄은 아래와 같아야 합니다.

테스트 결과

인증서 및 LDAP 연결이 이 테스트를 통과할 경우 SSL/TLS를 통해 LDAP에 대한 인증 객체를 성공적으로 구성할 수 있습니다. 그러나 LDAP 서버 컨피그레이션 또는 인증서 문제로 인해 테스트가 실패할 경우 FireSIGHT Management Center에서 인증 객체를 구성하기 전에 AD 서버에서 문제를 해결하거나 올바른 CA 인증서를 다운로드하십시오.

관련 문서

- 인증 객체 구성을 위한 Active Directory LDAP 객체 속성 식별

- FireSIGHT 시스템의 LDAP 인증 객체 컨피그레이션