목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

침입 알림 전송

상태 알림 전송

1부:  Syslog 경고 생성

2부:  상태 모니터 알림 생성

영향 플래그 전송, 이벤트 및 악성코드 알림 검색

소개

FireSIGHT System은 웹 인터페이스 내에서 다양한 이벤트 보기를 제공하지만, 중요한 시스템을 지속적으로 모니터링할 수 있도록 외부 이벤트 알림을 구성할 수 있습니다. 다음 중 하나가 생성될 때 이메일, SNMP 트랩 또는 syslog를 통해 알림을 생성하도록 FireSIGHT 시스템을 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 외부 Syslog 서버에서 알림을 전송하도록 FireSIGHT Management Center를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Syslog 및 FireSIGHT Management Center에 대한 지식이 있는 것이 좋습니다. 또한 방화벽에서 syslog 포트(기본값 514)를 허용해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 소프트웨어 버전 5.2 이상을 기반으로 합니다.

주의: 이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 어플라이언스에서 작성되며, 지워진(기본) 컨피그레이션으로 시작됩니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

침입 알림 전송

1. FireSIGHT Management Center의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.

2. Policies > Intrusion > Intrusion Policy로 이동합니다.

3. 적용할 정책 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

4. 고급 설정을 클릭합니다.

5. 목록에서 Syslog Alerting(Syslog 알림)을 찾아 Enabled(활성화됨)로 설정합니다.

6. Syslog 알림의 오른쪽 옆에 있는 Edit를 클릭합니다.

7. Logging Hosts 필드에 syslog 서버의 IP 주소를 입력합니다.

8. 드롭다운 메뉴에서 적절한 기능 및 심각도를 선택합니다.  특정 기능 또는 심각도에 대한 알림을 허용하도록 syslog 서버를 구성하지 않는 한 이 값은 기본값으로 둘 수 있습니다.

9. 이 화면의 왼쪽 상단 근처에 있는 정책 정보를 클릭합니다.

10. 변경사항 커밋 버튼을 클릭합니다.

11. 침입 정책을 다시 적용합니다.

참고: 경고를 생성하려면 액세스 제어 규칙에서 이 침입 정책을 사용합니다.  구성된 액세스 제어 규칙이 없는 경우 이 침입 정책을 액세스 제어 정책의 기본 작업으로 사용하도록 설정하고 액세스 제어 정책을 다시 적용합니다.

이제 해당 정책에서 침입 이벤트가 트리거되면 침입 정책에 구성된 syslog 서버에도 알림이 전송됩니다.

상태 알림 전송

1부:  Syslog 경고 생성

1. FireSIGHT Management Center의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.

2. 정책 > 조치 > 경고로 이동합니다.

3. 웹 인터페이스의 오른쪽에 있는 경보 생성을 선택합니다.

4. Create Syslog Alert를 클릭합니다. 구성 팝업 창이 나타납니다.

5. 경고문의 이름을 입력합니다.

6. 호스트 필드에 syslog 서버의 IP 주소를 입력합니다.

7. syslog 서버에서 필요한 경우 포트를 변경합니다(기본 포트는 514).

8. 적절한 시설과 심각도를 선택합니다.

9. 저장 버튼을 클릭합니다. Policies > Actions > Alerts 페이지로 돌아갑니다.

10. Syslog 구성을 활성화합니다.

2부:  상태 모니터 알림 생성

다음 지침은 방금 생성한 syslog 알림을 사용하는 Health Monitor Alerts를 구성하는 단계에 대해 설명합니다(이전 섹션).

1. Policies > Actions > Alerts 페이지로 이동하여 페이지의 상단 근처에 있는 Health Monitor Alerts를 선택합니다.

2. 상태 알림의 이름을 지정합니다.

3. 심각도를 선택합니다(Ctrl 키를 누른 채 클릭하면 둘 이상의 심각도 유형을 선택할 수 있음).

4. Module(모듈) 열에서 syslog 서버에 경고를 보낼 상태 모듈(예: Disk Usage)을 선택합니다.

5. 경고 열에서 이전에 생성한 syslog 경고를 선택합니다.

6. 저장 버튼을 클릭합니다.

영향 플래그 전송, 이벤트 및 악성코드 알림 검색

특정 영향 플래그, 특정 유형의 검색 이벤트 및 악성코드 이벤트가 포함된 이벤트에 대한 syslog 알림을 전송하도록 FireSIGHT Management Center를 구성할 수도 있습니다. 그러기 위해서는 1부가 필요합니다. Syslog 경고를 생성한 다음 syslog 서버로 전송할 이벤트 유형을 구성합니다. Policies(정책) > Actions(작업) > Alerts(알림) 페이지로 이동한 다음 원하는 알림 유형에 대한 탭을 선택하면 됩니다.