목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

비디오 스트리밍 트래픽 탐지

애플리케이션 필터 사용

비디오 스트리밍 트래픽 로깅

소개

네트워크의 비디오 트래픽을 탐지하려면 FireSIGHT 시스템의 액세스 제어 기능과 URL 필터링 기능을 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 이러한 목적으로 FireSIGHT 시스템을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 지침에 따라 FireSIGHT Management Center에 Control 라이센스 및 URL 필터 라이센스가 설치되어 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FireSIGHT Management Center

- 소프트웨어 버전 5.2 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

비디오 스트리밍 트래픽 탐지

애플리케이션 필터 사용

액세스 제어 정책 기능을 사용하면 애플리케이션 유형을 필터로 사용하여 트래픽을 차단, 신뢰 또는 검사해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 애플리케이션 필터를 사용하여 비디오 스트리밍 트래픽을 탐지하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계: 환경에 적합한 Zones, Networks 및 Action을 사용하여 액세스 제어 규칙을 생성합니다.

2단계: Applications(애플리케이션) 탭을 선택합니다. Application Filters(애플리케이션 필터) 섹션에서 여러 가지 선택 사항을 확인할 수 있습니다.

3단계: Application Filters(애플리케이션 필터) 섹션까지 아래로 스크롤하면 200개 이상의 사용 가능한 애플리케이션이 포함된 멀티미디어(TV/비디오)라는 필터가 나타납니다. 한 번에 하나의 애플리케이션을 선택하거나 모든 애플리케이션을 선택할 수 있습니다. 이 필터의 모든 애플리케이션을 선택하려면 필터와 일치하는 모든 애플리케이션을 선택하고 Add to Rule(규칙에 추가) 버튼을 클릭합니다.

팁: 애플리케이션을 쉽게 이해할 수 있도록 각 애플리케이션의 오른쪽에 있는 정보 아이콘을 클릭하십시오. 애플리케이션에 대해 설명하고 각 애플리케이션의 위험, 유형, 비즈니스 연관성 등을 제공합니다.

4단계: Application Filters(애플리케이션 필터) 섹션에 있는 Tags(태그) 카테고리를 확인할 수도 있습니다. 추가하려는 다른 애플리케이션에 대해 공유 비디오, 스트리밍 피드, 비디오 회의, UDP 프로토콜, 웹캠 같은 다양한 태그를 발견할 수 있습니다. 이 태그는 멀티미디어(TV/비디오) 카테고리에 나열되지 않았습니다.

5단계: 액세스 제어 정책을 저장하고 관리되는 디바이스에 다시 적용합니다.

팁: VDB(Vulnerability Data Base) 업데이트에 새 애플리케이션 유형이 추가되었습니다. VDB 버전을 최신 상태로 유지하면 해당 카테고리에 추가된 최신 버전과 이전 애플리케이션을 탐지할 수 있습니다.

URL 필터링 사용

URL 필터링을 사용하여 비디오 스트리밍 트래픽을 탐지할 수도 있습니다.  이렇게 하려면 액세스 제어 규칙을 추가할 때 다음 단계를 완료하십시오.

1단계: URL 탭을 선택합니다.

2단계: Streaming Media(스트리밍 미디어) 카테고리를 선택합니다. 그런 다음 잘 알려진 미디어에서 높은 위험으로 관심 있는 미디어의 평판 수준을 선택할 수 있습니다.  이렇게 하면 정기적으로 업데이트해야 하는 URL 필터링 데이터베이스에 새 URL이 추가될 때 새 비디오 스트리밍 트래픽을 탐지할 수 있습니다.

3단계: 규칙을 추가한 후 액세스 제어 정책을 저장하고 관리되는 디바이스에 다시 적용합니다.

비디오 스트리밍 트래픽 로깅

애플리케이션 또는 URL 필터를 구성했으면 이러한 연결을 추적하기 위해 로깅을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Logging(로깅) 탭을 선택합니다.

비디오 스트리밍 트래픽을 차단하도록 액세스 제어 규칙을 구성하는 경우 연결을 로깅하려면 Log at Beginning of Connection을 선택합니다. 규칙에서 네트워크에서 사용 중인 비디오 스트리밍의 유형 및 연결 기간에 대한 정보를 생성하려면 Log at End of Connection(연결 종료 시 로그)을 선택합니다.

참고: UDP 애플리케이션은 연결이 없기 때문에 소스와 대상 간에 추가 UDP 트래픽이 발생하지 않은 상태에서 1시간이 지나야 UDP 세션이 완료된 것으로 간주됩니다.