목차

소개

사전 요구 사항

Firepower 보안 인텔리전스 문제 해결 단계

보안 인텔리전스 이벤트에 대한 로깅이 활성화되었는지 확인

보안 인텔리전스 이벤트 검토

보안 인텔리전스 설정 제거 방법

백엔드의 설정 확인

TAC에 제공할 데이터

다음 단계

소개

이 문서는 Firepower 시스템의 데이터 경로 문제를 체계적으로 해결하여 Firepower의 구성 요소가 트래픽에 영향을 미치는지 여부를 확인하는 방법을 설명하는 일련의 문서 중 일부입니다. Firepower 플랫폼의 아키텍처에 대한 자세한 내용은 개요 문서를 참조하고 다른 데이터 경로 문제 해결 문서에 대한 링크를 참조하십시오.

이 문서에서는 Firepower 데이터 경로 문제 해결의 3단계인 보안 인텔리전스 기능을 다룹니다.

사전 요구 사항

- 이 문서는 현재 지원되는 모든 Firepower 플랫폼에 적용됩니다.

- URL 및 DNS에 대한 보안 인텔리전스가 버전 6.0.0에서 도입됨

Firepower 보안 인텔리전스 문제 해결 단계

보안 인텔리전스는 블랙리스트와 화이트리스트 모두에서 다음 사항에 대해 검사를 수행하는 기능입니다.

- IP 주소(UI의 특정 부분에서는 "네트워크"라고도 함)

- URL(Uniform Resource Locator)

- DNS(Domain Name System) 쿼리

보안 인텔리전스 내의 목록은 시스코에서 제공하는 피드 및/또는 사용자가 구성한 목록과 피드로 채워질 수 있습니다.

IP 주소를 기반으로 하는 보안 인텔리전스 평판은 트래픽을 검사하는 Firepower 내 첫 번째 구성 요소입니다. URL 및 DNS 보안 인텔리전스는 관련 애플리케이션 프로토콜이 검색되는 즉시 수행됩니다. 다음은 Firepower 소프트웨어 검사 워크플로를 설명하는 다이어그램입니다.

보안 인텔리전스 이벤트에 대한 로깅이 활성화되었는지 확인

보안 인텔리전스 레벨의 차단은 로깅이 활성화되어 있는 한 쉽게 확인할 수 있습니다. 이는 정책 > 액세스 제어 > 액세스 제어 정책으로 이동하여 FMC(Firepower Management Center) UI(사용자 인터페이스)에서 확인할 수 있습니다. 해당 정책 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭한 후 보안 인텔리전스 탭으로 이동합니다.

보안 인텔리전스 이벤트 검토

로깅이 활성화되어 있으면 분석 > 연결 > 보안 인텔리전스 이벤트에서 보안 인텔리전스 이벤트를 볼 수 있습니다. 트래픽이 차단되는 이유가 명확해야 합니다.

빠른 완화 단계로, 보안 인텔리전스 기능에 의해 차단되는 IP, URL 또는 DNS 쿼리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 화이트리스트 옵션을 선택할 수 있습니다.

블랙리스트에 무언가 잘못 추가된 것으로 의심되거나 평판 변경을 요청하려는 경우 다음 링크에서 Cisco Talos를 사용하여 직접 티켓을 열 수 있습니다.

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support

또한 블랙리스트에서 항목을 제거해야 하는지 여부를 조사하기 위해 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 데이터를 제공할 수 있습니다.

참고: 화이트리스트에 추가하면 해당 보안 인텔리전스 화이트리스트에만 항목이 추가되며, 이는 개체가 보안 인텔리전스 검사를 통과할 수 있음을 의미합니다. 그러나 다른 모든 Firepower 구성 요소에서는 여전히 트래픽을 검사할 수 있습니다.

보안 인텔리전스 설정 제거 방법

보안 인텔리전스 설정을 제거하려면 위에서 설명한 대로 보안 인텔리전스 탭으로 이동합니다. 3개의 섹션, 즉 네트워크, URL, DNS 정책 섹션이 있습니다.

여기에서 휴지통 기호를 클릭하여 목록과 피드를 제거할 수 있습니다.

위의 스크린샷에서는 전역 블랙리스트 및 화이트리스트를 제외한 모든 IP 및 URL 보안 인텔리전스 목록이 제거된 것을 확인할 수 있습니다.

DNS 보안 인텔리전스 설정이 저장되는 DNS 정책 내에서 규칙 중 하나가 비활성화되어 있습니다.

참고: 전역 블랙리스트 및 화이트리스트의 내용을 보려면 개체 > 개체 관리 > 보안 인텔리전스로 이동합니다. 그런 다음 원하는 섹션(네트워크, URL, DNS)을 클릭합니다. 목록을 편집하면 내용이 표시됩니다. 단, 설정은 액세스 제어 정책 내에서 수행해야 합니다.

백엔드의 설정 확인

보안 인텔리전스 설정은 > show access-control-config 명령을 통해 CLI에서 확인할 수 있습니다. 그러면 Firepower 디바이스에서 실행 중인 활성 액세스 제어 정책의 내용이 표시됩니다.

위의 예에서는 네트워크 블랙리스트에 대해 로깅이 설정되어 있으며 블랙리스트에 최소 2개의 피드(Attackers 및 Bogon)가 포함되어 있습니다.

개별 항목이 보안 인텔리전스 목록에 있는지 여부는 전문가 모드에서 확인할 수 있습니다. 아래 단계를 참조하십시오.

각 보안 인텔리전스 목록에 대해 고유한 UUID의 파일이 있습니다. 위의 예에서는 head -n1 명령을 사용하여 목록의 이름을 식별하는 방법을 보여줍니다.

TAC에 제공할 데이터

데이터

지침

트래픽을 검사하는 FMC 및 Firepower 디바이스의 파일 문제 해결

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

이벤트 스크린샷(타임스탬프 포함)

지침은 이 문서를 참조하십시오.

CLI 세션의 텍스트 출력

지침은 이 문서를 참조하십시오.

오탐 사례를 제출하는 경우, 이의 제기할 항목(IP, URL, 도메인)을 제공합니다.

이의 제기를 수행해야 하는 이유 및 증거를 제공합니다.

다음 단계

보안 인텔리전스 구성 요소가 문제의 원인이 아닌 것으로 확인된 경우, 다음 단계로 액세스 제어 정책 규칙의 문제 해결을 수행합니다.

다음 문서로 이동하려면 여기를 클릭하십시오.