목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

FlexConfig 정책 및 FlexConfig 개체 구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 비활성 또는 유휴 시간 초과로 인한 터널 다운타임을 방지하기 위해 Cisco FMC(Firepower Management Center)에서 FlexConfig 정책을 사용하는 VPN의 vpn-idle-timeout 특성을 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- FTD(Firepower Threat Defense)

- FMC

- FlexConfig 정책

- Site-to-Site VPN 토폴로지

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FMCv - 6.5.0.4(빌드 57)

- FTDv - 6.4.0.10(빌드 95)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

IKEv1(Internet Key Exchange version 1) 및 IKEv2(Internet Key Exchange version 2) Policy Based(Crypto map) Site-to-Site VPN은 모두 온디맨드 터널입니다. 기본적으로 FTD는 vpn-idle-timeout이라는 특정 기간 동안 터널을 통한 통신 활동이 없는 경우 VPN 연결을 종료합니다. 이 타이머는 기본적으로 30분으로 설정됩니다.

구성

FlexConfig 정책 및 FlexConfig 개체 구성

1단계. Devices(디바이스) > FlexConfig에서 새 FlexConfig 정책을 생성하고(존재하지 않는 경우) Site-to-Site VPN이 구성된 FTD에 연결합니다.

또는

2단계. 해당 정책 내에서 다음과 같이 FlexConfig 객체를 생성합니다.

이름: S2S_Idle_TimeOut

구축: 매번

유형: 추가

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy 특성

vpn-idle-timeout 없음

저장할 수 있습니다

3단계. 왼쪽 창에서 검색하여 단추 >를 사용하여 오른쪽 창으로 끌어 놓습니다.

변경 사항을 저장하고 구축.

3.1단계(선택 사항) 컨피그레이션 변경 사항을 저장한 후 컨피그레이션 종료 시 FlexConfig 명령을 푸시할 준비가 되도록 Preview Config를 중간 단계로 선택할 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

구축이 완료되면 LINA(> 시스템 지원 diagnostic-cli)에서 이 명령을 실행하여 새 컨피그레이션이 있는지 확인할 수 있습니다.

firepower# show running-config group-policy .DefaultS2SGroupPolicy

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy internal

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy attributes

vpn-idle-timeout none <<<--------------

<omitted output>

주의: 이 변경은 FTD의 모든 S2S VPN에 영향을 미칩니다. 터널당 설정이 아니라 전역 설정입니다.

컨피그레이션이 있더라도 활성 터널을 바운스해야 합니다(clear crypto ipsec sa peer<Remote_Peer_IP_Address>). 그러면 터널이 다시 설정되면 변경 사항이 적용됩니다. 다음 명령을 사용하여 변경 사항이 적용되는지 확인할 수 있습니다.

firepower# show vpn-sessiondb detail l2l filter ipaddress

Session Type: LAN-to-LAN Detailed

Connection : X.X.X.X

Index : 7 IP Addr : X.X.X.X

Protocol : IKEv1 IPsec

Encryption : IKEv1: (1)AES256 IPsec: (1)AES256

Hashing : IKEv1: (1)SHA1 IPsec: (1)SHA1

Bytes Tx : 400 Bytes Rx : 400

Login Time : 22:06:56 UTC Tue Jun 15 2021

Duration : 0h:18m:00s

Tunnel Zone : 0

IKEv1 Tunnels: 1

IPsec Tunnels: 1

IKEv1:

Tunnel ID : 7.1

UDP Src Port : 500 UDP Dst Port : 500

IKE Neg Mode : Main Auth Mode : preSharedKeys

Encryption : AES256 Hashing : SHA1

Rekey Int (T): 86400 Seconds Rekey Left(T): 85319 Seconds

D/H Group : 5

Filter Name :

IPsec:

Tunnel ID : 7.2

Local Addr : A.A.A.A/255.255.255.255/0/0

Remote Addr : B.B.B.B/255.255.255.128/0/0

Encryption : AES256 Hashing : SHA1

Encapsulation: Tunnel

Rekey Int (T): 28800 Seconds Rekey Left(T): 27719 Seconds

Rekey Int (D): 4608000 K-Bytes Rekey Left(D): 4608000 K-Bytes

Idle Time Out: 0 Minutes Idle TO Left : 0 Minutes <<<<<<<---------------

Bytes Tx : 400 Bytes Rx : 400

Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 4

유휴 시간 제한 카운터는 30분이 아닌 0분으로 설정해야 하며, VPN은 실행 중인 활동/트래픽에 관계없이 활성 상태를 유지해야 합니다.

참고: 작성 시 Flexconfig를 사용하지 않고 FMC에서 직접 이 설정을 수정하는 기능을 통합하는 개선 버그가 있습니다. Cisco 버그 ID CSCvr82274 - ENH 참조: vpn-idle-timeout 구성 가능

문제 해결

현재 사용 가능한 문제 해결에 대한 구체적인 정보가 없습니다.

관련 정보

- Firepower Management Center 컨피그레이션 가이드, 버전 7.0 - 장: Firepower Threat Defense용 FlexConfig 정책

- Firepower Management Center 컨피그레이션 가이드, 버전 7.0 - 장: Firepower Threat Defense용 사이트 간 VPN

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems