목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

절차

OID 생성

소개

이 문서에서는 2100, 4100 및 9300 모델과 같은 FXOS(Firepower eXtensibe Operate System) 플랫폼에 적합한 SNMP(Simple Network Management Protocol) OID(Object Identifiers)를 찾는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Firepower FXOS

- SNMP 프로토콜

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어/소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Firepower 2100, 4100 및 9300

- FXOS 버전 2.1, 2.2 및 2.3

절차

1단계. 다음 링크로 이동하여 모니터링할 디바이스 구성 요소를 확인합니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

2단계. 원하는 부품에서 MIB(Management Information Base) 이름을 식별합니다.

3단계. FXOS가 설치된 버전에 대한 software.cisco.com에서 MIB 파일을 다운로드합니다.

4단계. MIB zip 파일의 압축을 풀고 MIBS가 압축되지 않은 상태로 폴더를 엽니다.

5단계. MIB 파일을 찾습니다.이 예에서 "CISCO-FIREPOWER-ETHER-MIB"는 검색된 MIB입니다.

6단계. 텍스트 편집기로 파일을 엽니다.

파일이 열리면 특정 테이블을 검색합니다.

7단계. 최종 OID를 얻으려면 MIB 파일에서 원하는 테이블을 찾습니다.

OID 생성

1단계. MIB 번호는 폴링할 통계 유형의 상위 식별자입니다.

2단계. 열린 MIB 파일의 6단계 섹션에서 동일한 테이블을 검색하고 첫 번째 2개의 숫자를 기록합니다.

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

이러한 2개의 숫자는 1단계에서 추출된 상위 OID를 따릅니다.

3단계. 다음 목록은 OID를 완료하기 위한 마지막 번호를 보여줍니다.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

4단계. 모니터링할 값을 찾습니다.예:"cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg"

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

5단계. 상위 MIB로 시작하는 모든 숫자를 연결합니다.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] 최종 OID를 수집하려면 SNMP 워크를 사용하여 확인합니다.

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

테이블에서 선택한 각 부품에 대해 1개의 OID가 출력에 표시됩니다.이 예에서는 선택된 테이블로 각 인터페이스에 대해 1개의 OID가 있으며 모든 디바이스 인터페이스 통계를 표시합니다.