목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

절차

ASA 이미지를 사용한 2100 Firepower 절차

FTD 이미지를 사용하여 2100 Firepower 절차

컨피그레이션 예시

ASA 코드가 포함된 Firepower 2100의 예

FTD 코드를 사용하는 Firepower 2100의 예

소개

이 문서에서는 Firepower 2100 Appliance에서 로컬 사용자의 비밀번호를 변경하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Firepower FXOS

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어/소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FPR 2100

- FXOS 버전 2.1, 2.2 및 2.3

이 절차는 사용된 응용 프로그램 코드에 따라 변경됩니다. ASA(Adaptive Security Appliance) 또는 FTD(Firepower Threat Defense)일 수 있습니다. 이 문서에서는 두 가지 방법에 대해 설명합니다.

이 문서의 정보는 현재 관리자 사용자 이름 및 비밀번호가 알려진 디바이스 및 컨피그레이션이 지워진(기본) 디바이스에 대해 생성되었습니다

절차

ASA 이미지를 사용한 2100 Firepower 절차

1단계. 보안 모드를 시작합니다.

Firepower-chassis#  scope security

2단계. 어떤 사용자가 구성되었는지 확인합니다. 여기서 local-user-name은 이 계정에 로그인하는 데 사용할 계정 이름입니다.

Firepower-chassis /security # show local-user

3단계. 로컬 사용자 범위를 입력합니다.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

4단계. 사용자 계정의 새 비밀번호를 설정합니다.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

5단계. 시스템 컨피그레이션에 트랜잭션을 커밋합니다.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

FTD 이미지를 사용하여 2100 Firepower 절차

1단계. CLI를 통해 FTD 애플리케이션에 연결합니다.

Firepower-chassis# connect ftd

2단계. 사용자가 "users" 테이블의 일부를 변경할 수 있는지 확인합니다.

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

3단계. 사용자 계정의 비밀번호를 설정합니다.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

컨피그레이션 예시

ASA 코드가 포함된 Firepower 2100의 예

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

변경 사항이 커밋되면 제대로 작동하는지 확인하고 세션에서 로그아웃한 다음 새 비밀번호인 cisco로 다시 로그인합니다.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

비밀번호를 변경하면 이전 비밀번호가 새 비밀번호로 교체됩니다.

FTD 코드를 사용하는 Firepower 2100의 예

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

변경 사항이 커밋되면 제대로 작동하는지 확인하고 세션에서 로그아웃한 다음 새 비밀번호새비밀번호로 다시 로그인합니다.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#