목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

설정

1단계. FTD에서 Smart CLI에 대한 액세스를 구성합니다.

2단계: Smart CLI 개체에서 매개변수 구성

3단계: 컨피그레이션 변경 구축

4단계: 라우터의 컨피그레이션

5단계: FTD CLI에서 컨피그레이션 확인

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 FDM(Firepower Device Manager)에서 관리하는 FTD(Firepower Threat Defense)에서 OSPF 라우팅을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- FDM

- FTD

- OSPF

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FTD 버전 6.4.0 이상이며 FDM에서 관리됨

- 모든 물리적 및 가상 플랫폼

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

설정

이 시나리오에서는 네트워크 다이어그램의 FTD 및 R1 라우터에서 OSPF를 구성합니다.

FTD 및 3개의 서브넷에 대한 라우터에서 OSPF를 구성하고 있습니다.

1단계. FTD에서 Smart CLI에 대한 액세스를 구성합니다.

- FDM에 로그인하고 Device:Activation(디바이스:Firepower) > Advanced Configuration(고급 컨피그레이션) > Smart CLI > Routing(라우팅) > Create New(새로 만들기) > Add name(이름 추가) > CLI Template(CLI 템플릿) > OSPF를 선택합니다.

- (라우팅 섹션에 액세스한 다음 + 아이콘으로 추가합니다.)

- 네트워크 토폴로지의 요구 사항에 따라 각 컨피그레이션 템플릿 명령에 액세스합니다.

- 문서의 구성은 참조된 네트워크 다이어그램으로 완료됩니다.

2단계: Smart CLI 개체에서 매개변수 구성

- 강조 표시된 것은 네트워크 다이어그램에 따라 수행할 컨피그레이션 변경 사항입니다.

- 매개변수: OSPF 프로세스 ID, 라우터 ID, 영역 및 네트워크가 변경됩니다.

3단계: 컨피그레이션 변경 구축

- 다음 이미지에서 화살표로 표시되는 구축 아이콘을 클릭합니다.

- 그런 다음 Deploy Now(지금 구축) 탭을 클릭합니다.

4단계: 라우터의 컨피그레이션

- 라우터에 구성을 추가합니다. 이 시나리오에서는 네트워크 다이어그램의 라우터 R1에서 구성합니다. 다음 이미지를 참조하십시오.

5단계: FTD CLI에서 컨피그레이션 확인

- CLI에서 show run router ospf 명령을 사용하여 확인합니다.

다음을 확인합니다.

FTD CLI에서 컨피그레이션을 확인하려면

- show route — 알릴 OSPF O 경로를 확인합니다.

- show ospf neighbor

라우터에서 컨피그레이션을 확인하려면

- show ip route — 알릴 OSPF O 경로를 확인합니다.

- show ip ospf neighbor