목차

소개

배경 정보

소개

이 문서에서는 "Aquarium|screenLoop" 오류가 발생한 일반적인 근본 원인을 설명합니다.

배경 정보

이러한 애플리케이션 결함의 단일 인스턴스는 안전한 것으로 간주할 수 있습니다.일반적으로 동일한 웹 페이지를 빠르게 두 번 제출하면 발생합니다.자주 또는 정기적으로 발생하는 애플리케이션 결함은 고객 지원 팀에서 추가 조사를 받을 필요가 있습니다.

이러한 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

애플리케이션 오류가 발생했습니다.(('CoroSessionContainer', '__getitem__',

'230'), 'aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError',

'<exceptions.KeyError 인스턴스(0x995684c>',

'[수족관|screenLoop|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call__|735] [Bare|__call_|579]

[InternalLibrary|__call__|735] [CssAndJavaScript|__call_|452]

[내부 라이브러리|__call__|735] [스파스|__call_|977]

[NameMapper|valueFromSearchList|250] [NameMapper|_valueForName|229]

[완료|doPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|call|273]

[PrimaryComplete|__call__|105] [NameMapper|valueForName|212]

[NameMapper|_valueForName|229] [Map|getFilteredMap|203]

[맵|_getFilteredMap|220] [맵|hasAccess|271]

[CoroSessionContainer|__getitem_|230]')

애플리케이션 오류가 발생했습니다.('scheduled_reports_super',

'doSaveNewAction', '200'), 'exceptions.KeyError', "'name',

'[수족관|screenLoop|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[내부 라이브러리|__call__|739] [컨트롤러|__call_|23]

[내부 라이브러리|__call__|739] [CommonController|__call_|38]

[내부 라이브러리|__call__|739] [AppController|__call_|127]

[내부 라이브러리|__call__|741] [scheduled_reports_new|__call__|29]

[scheduled_reports_super|executeAction|172]

[컨트롤러|executeAction|65]

[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200]')