목차

소개

CRES에서 내 도메인의 사용자 계정을 잠그려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 CRES(Cisco Registered Envelope Service) 관리자가 도메인에 대해 등록된 사용자 계정을 잠그는 단계에 대해 설명합니다.

CRES에서 내 도메인의 사용자 계정을 잠그려면 어떻게 해야 합니까?

1단계) Users(사용자) > Users Management(사용자 관리)로 이동합니다.

2단계) 사용자 이름으로 검색하여 사용자를 찾습니다.

3단계) 사용자 이름을 클릭하여 사용자를 선택합니다.

4단계) Modify를 클릭합니다.

5단계) User Status(사용자 상태)를 Locked(잠김)로 설정합니다.

6단계) 변경 사항을 저장합니다.

관련 정보

- CRES 관리자 설명서

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems