목차

소개

사용자 이름 및 패스프레이즈의 최대 문자 길이

어플라이언스 액세스 - 사용자 이름

어플라이언스 액세스 - 암호

스팸 쿼런틴 액세스 - 사용자 이름

스팸 쿼런틴 액세스 - 암호

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 어플라이언스 액세스 및 스팸 격리 액세스를 위한 사용자 이름 및 패스프레이즈를 지원하는 최대 문자 길이를 설명합니다.

사용자 이름 및 패스프레이즈의 최대 문자 길이

어플라이언스 액세스 - 사용자 이름

AsyncOS 버전 11.0 이상:

- 사용자 이름 제한(로컬 및 LDAP):제한 없음

AsyncOS 버전 10.0.1 이상의 경우:

- 사용자 이름 제한(로컬 및 LDAP):16자

어플라이언스 액세스 - 암호

기본적으로 암호 요구 사항은 다음과 같습니다.

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

참고:암호 요구 사항을 변경할 수 있습니다.로컬 사용자 계정 및 암호 설정 섹션에서 시스템 관리 > 사용자로 이동합니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

- 로컬 로그인 암호:제한 없음

- LDAP 암호:128자(Microsoft 기본 제한)

스팸 쿼런틴 액세스 - 사용자 이름

- 로컬 사용자 이름 제한:16자

- LDAP 사용자 이름 제한:33자

스팸 쿼런틴 액세스 - 암호

- 로컬 로그인 암호: 129자

- LDAP 암호:128자(Microsoft 기본 제한)

관련 정보

- AsyncOS for Email Security 사용 설명서

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems