목차

소개

CRES에서 SSLv3 암호화에 대한 경고가 표시되는 이유는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 Cisco CRES(Registered Envelope Service) 암호화 엔벨로프를 열거나 SSLv3(Secure Sockets Layer 버전 3)을 사용하는 경우 CRES 웹 사이트를 방문할 때 발생할 수 있는 연결의 보안에 대한 경고를 설명합니다. 암호화된 엔벨로프와 CRES 웹 사이트에 계속 액세스할 수 있지만 브라우저에서 SSLv3을 사용하는 것과 관련된 잠재적인 보안 위험을 알고 있어야 합니다.

CRES에서 SSLv3 암호화에 대한 경고가 표시되는 이유는 무엇입니까?

CRES 서버가 웹 브라우저에서 SSLv3 연결을 협상한 것을 감지했기 때문에 경고가 표시됩니다.SSLv3 프로토콜에는 내재된 보안 결함이 있으며 향후 CRES 버전에서 비활성화될 수도 있습니다.특히 최근 Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption (POODLE) 취약성 (CVE-2014-3566) 문제는 잠재적으로 공격자에게 암호화된 데이터가 유출될 수 있습니다.

이 취약성에 대한 패치가 CRES에 적용되었지만 패치에는 서버(CRES)와 클라이언트(웹 브라우저)에 모두 포함되어야 합니다.웹 브라우저에서 SSLv3을 협상하는 경우 패치가 포함되지 않을 수 있습니다.

브라우저에서 SSLv3을 사용한다는 경고를 CRES로부터 받은 경우 암호화된 데이터가 위험에 노출될 수 있습니다.이러한 문제를 방지하기 위해 다음과 같은 TLS(Transport Layer Security)가 지원되는 최신 브라우저로 업그레이드할 것을 권장합니다.

- Mozilla Firefox (모든 버전)

- Google Chrome (모든 버전)

- Internet Explorer (버전 7 이상)

- Apple Safari (모든 버전)