목차

소개

설명

소개

메일 로그에 "envelope sender domain does not exist" 오류가 표시될 수 있습니다.

설명

Cisco ESA(Email Security Appliance)는 발신자 주소의 도메인에 대한 MX 레코드 쿼리를 만듭니다.그런 다음 MX 레코드에 대해 A 레코드 조회를 수행합니다.이러한 쿼리의 경우 DNS 서버가 'NXDOMAIN'을 반환하면(이 도메인에 대한 레코드가 없음) ESA는 해당 도메인을 존재하지 않는 도메인으로 취급합니다.도메인이 없는 봉투 발신자 카테고리에 해당합니다.  NXDOMAIN은 루트 이름 서버가 이 도메인에 대해 권한 있는 이름 서버를 제공하지 않음을 의미할 수 있습니다.

예:

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close