목차

소개

작업 대기열은 무엇입니까? 작업 대기열의 처리 순서는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 작업 대기열 파이프라인에 대해 설명하고 Cisco ESA(Email Security Appliance)의 작업 대기열에서 처리 순서와 관련된 정보를 찾을 수 있는 위치에 대한 세부 정보를 제공합니다.

작업 대기열은 무엇입니까? 작업 대기열의 처리 순서는 무엇입니까?

작업 대기열은 수신된 메시지가 전달 단계로 이동하기 전에 처리되는 위치입니다.처리에는 가장, 라우팅, 필터링, 허용 목록/차단 목록 검사, 안티스팸 및 안티바이러스 검사, 파일 평판 검사 및 분석, Outbreak Filter, 격리가 포함됩니다.작업 대기열의 주문 처리 및 작업 대기열 파이프라인에 대한 완벽한 이해에 대한 자세한 내용은 사용 설명서의 "작업 대기열/라우팅" 장에서 ESA와 일치하는 AsyncOS for Email Security 버전을 참조하십시오.

Work Queue의 처리 순서는 ESA에서 AsyncOS for Email Security의 수정 버전이 실행 중인지에 따라 달라집니다.각 개정에는 최신 서비스를 실행할 수 있는 기능이 있습니다.작업 대기열의 주문 처리 및 작업 대기열 파이프라인에 대한 완벽한 이해에 대한 자세한 내용은 사용 설명서의 "이메일 파이프라인 이해" 장에서 ESA와 일치하는 AsyncOS for Email Security 버전을 참조하십시오.

예를 들어, AsyncOS 9.7 for Email Security의 작업 대기열 처리 순서는 다음 다이어그램에 나와 있습니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems