목차

소개

ESA에서 바운스 확인을 테스트하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 ESA(Email Security Appliance)에서 BV(Bounce Verification)를 테스트하는 방법에 대해 설명합니다.

ESA에서 바운스 확인을 테스트하려면 어떻게 해야 합니까?

AsyncOS는 바운스를 null 메일 보낸 사람 주소(< >)가 있는 메일로 정의합니다.  BV가 구성되었는지 확인하기 위해 ESA를 통해 null Mail From 주소로 테스트 메시지를 보낼 수 있습니다.Bounce Verification(바운스 확인)에서는 메시지를 '태그 없음' 반송으로 보고 구성에 따라 처리합니다.

ESA 메일 로그 내에서 또는 수동 SMTP 대화 중에 테스트 메시지를 볼 수 있습니다.

- 텔넷을 사용하여 ESA에 연결

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- Null 발신자 주소가 있는 MAIL FROM 명령

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.