목차

소개

ESA 어플라이언스 메시지 대기열의 상태 및 메시지 수를 보려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 활성화된 상태 및 메시지 수를 보는 방법에 대해 설명합니다.

ESA 어플라이언스 메시지 대기열의 상태 및 메시지 수를 보려면 어떻게 해야 합니까?

ESA에서 CLI의 tophosts 명령을 사용하여 대기열 상태를 즉시 보고 Active Recipients 옵션을 선택할 수 있습니다.이렇게 하면 전달 호스트별로 메시지 대기열을 볼 수 있습니다.

CLI에서 status detail 명령을 사용할 수도 있습니다.이렇게 하면 어플라이언스에서 전달되고 전달되지 않은 총 메시지 수를 확인할 수 있습니다.상태 세부 정보 출력의 맨 아래에 적절한 정보가 있습니다.

작업 대기열의 메시지 수를 보려면 CLI에서 workqueue 명령을 사용할 수 있습니다.이 명령은 작업 대기열의 상태 및 메시지 수를 표시합니다.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

대기열에 있는 개별 메시지를 표시할 수 없습니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems