목차

소개

황색 표시등이 깜박이는 것은 x70 어플라이언스에서 무엇을 의미합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance) 및 Cisco SMA(Security Management Appliance)의 드라이브 표시등 상태를 설명합니다.

황색 표시등이 깜박이는 것은 x70 어플라이언스에서 무엇을 의미합니까?

ESA 모델 C370/C670 및 SMA 모델 M370/M670에서 드라이브 표시등 표시등은 하드 드라이브의 전체 상태와 상태에 대한 상태를 제공합니다.

다음은 조건 표시기 상태입니다.

드라이브 상태 표시기 패턴(RAID만 해당)

조건

녹색, 주황색 및 꺼짐 깜박임

드라이브 예상 실패

주황색으로 4회 깜박임

드라이브 실패

천천히 녹색 깜박임

드라이브 재구축

녹색으로 켜져 있음

온라인 드라이브

활성 계약의 예상 실패 또는 실패한 드라이브의 경우 연결된 어플라이언스의 일련 번호에 대해 직접 지원 케이스를 여십시오.어플라이언스가 활성 계약에 계속 적용되어 있고 어플라이언스 자체가 여전히 지원 중인 경우, RMA(Return Materials Authorization) 케이스를 열 수 있으며 장애가 발생한 하드 드라이브를 교체하기 위해 하드 드라이브를 전송할 수 있습니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance 제품 수명 주기

- Cisco Security Management Appliance 제품 수명 주기

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems