목차

소개

ESA/SMA가 메일 대기열에 유지할 수 있는 메시지 수는 몇 개입니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 ESA(Email Security Appliance) 또는 SMA(Security Management Appliance)에 보존할 수 있는 메일 대기열 크기 및 대략적인 메시지 수에 대해 설명합니다.

ESA/SMA가 메일 대기열에 유지할 수 있는 메시지 수는 몇 개입니까?

특정 상황에서는 어플라이언스가 나중에 전달할 메시지를 저장해야 할 수 있습니다.평균 메시지 크기 15KB(15,360바이트)를 기준으로, 이 표에서는 ESA 및 SMA의 각 모델이 유지할 수 있는 메시지 수와 해당 메일 대기열 크기를 요약합니다.

어플라이언스

모델

메일 대기열

최대 메시지 수

ESA

C170/C190/C195

10GB

690,000

C370/C380/C390/C395

35GB

2,440,000

C670/C680/C690/C695

70GB

4,890,000

X1070

70GB

4,890,000

ESAv

C100V

10GB

690,000

C300V

70GB

4,890,000

C600V

70GB

4,890,000

SMA

M190/195 및 M380

10GB

690,000

M390/395 및 M670/M680

20GB

1,390,000

M690/695 및 M1070

30GB

2,090,000

SMAv

M100V

10GB

690,000

M300V

20GB

1,390,000

M600V

30GB

2,090,000

어플라이언스의 정확한 메일 대기열 크기를 확인하려면 어플라이언스의 CLI에서 ipcheck 명령을 실행합니다. 메일 대기열 크기가 출력에 나열됩니다.

C600V의 출력 예:

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

참고:사용자의 환경에 대한 평균 메시지 크기 및 메일 흐름을 기준으로 이론적인 번호를 조정해야 합니다.

현재 하드웨어 모델 및 각 특정 모델에 대한 자세한 내용은 Cisco Security > Cisco Email Security 제품 지원 페이지를 참조하십시오.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance 데이터 시트

- x95 보안(ESA, WSA 및 SMA) 솔루션 개요

- Cisco 제품 및 서비스 > 보안 > Cisco Email Security

- Cisco x170 및 x80 이메일, 웹 및 콘텐츠 보안 관리 액세서리에 대한 판매 중단 및 단종 발표

- Cisco Email, Web and Security Management x90 하드웨어 어플라이언스에 대한 End-of-Sale 및 End-of-Life 공지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems