질문:

ESA에서 지정된 DCID와 연결된 여러 MID가 표시되는 이유는 무엇입니까?

답변:

지정된 DCID에서 여러 메시지를 전달하는 것은 정상입니다.  ESA는 대상 도메인에 대한 메시지를 해당 도메인에 대한 일종의 전달 대기열로 수집합니다.  해당 도메인의 서버 중 하나에 연결이 설정되면 ESA는 DCID의 해당 전달 대기열에서 최대 50개의 메시지를 전달합니다.