질문:

첨부 파일이 예상대로 삭제되지 않고 다음 중 하나:

메시지 필터가 drop-attachments-by-filetype을 사용하고 있습니다.

콘텐츠 필터에서 Drop_Attachments_By_Filetype_Action을 사용하고 있습니다.

Drop Attachments by Filetype 필터 작업은 파일 확장명 3자가 아닌 파일의 지문을 기반으로 첨부 파일을 검사합니다.이 스캔이 예상대로 파일에서 일치하지 않는 몇 가지 이유가 있습니다.

이 지문 스캔은 CLI에서 scanconfig에 설정된 최대 스캔 크기 아래에 있는 첨부 파일에서만 수행됩니다.  첨부 파일이 아카이브이고 추출된 콘텐츠의 총 크기가 최대 스캔 크기보다 크거나 최대 스캔 깊이를 초과하면 개별 파일에서 핑거프린트를 검사하지 않습니다.  전자 메일 전송을 위해 파일을 인코딩하면 일반적으로 파일이 디스크에 저장될 때 더 많은 양의 데이터가 생성됩니다.  마지막 두 항목 중 하나는 최대 스캔 크기보다 작은 일부 첨부 파일이 삭제되지 않는 이유를 설명할 수 있습니다.

또한 스캔 오류가 있을 수 있으며 탐지된 MIME 유형을 건너뛰도록 구성할 수 있습니다.  지정된 메시지의 정확한 원인을 찾으려면 CLI에서 grep를 사용하여 메일 로그를 검색합니다.  MID에서 검색하면 모든 스캔 문제가 해당 회선에서 보고됩니다.  예를 들면 다음과 같습니다.

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning

Problem: Continuation line seen before first header

또한 전체 메시지 크기를 바이트 단위로 표시하는 줄이 있는데, 이는 인코딩된 첨부 파일의 크기를 대략적으로 알려줍니다

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 ready 24663

bytes from <someone@example.com>