목차

소개

배경 정보

소개

이 문서에서는 "Total CPU Utilization(총 CPU 사용률)"과 "perCentCPUUtilialization.0"의 차이점에 대해 설명합니다.

배경 정보

총 CPU 사용률은 듀얼 CPU 시스템(예: C650, X1050) 또는 단일 CPU 시스템(다른 모든 모델)에서 CPU의 평균 사용량을 제공합니다.

전체 시스템 사용을 모니터링하려면 "총 CPU 사용률"이 모니터링되어야 하는 통계입니다.

perCentCPUUtilialization은 시스템의 총 로드를 표시합니다.