목차

소개

배경 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 "케이스 업데이트 실패"를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

이 경고는 어플라이언스에서 CASE 업데이트를 다운로드하는 동안 오류가 발생했음을 나타냅니다.업데이트 구성이 잘못되었거나 다운로드 중에 파일이 잘리거나 손상되었을 수 있습니다.설계상 ESA(Email Security Appliance)는 자동으로 재시도하여 그러한 오류를 복구합니다.

CASE 패턴이 최신 상태인지 확인하려면 antispamstatus 명령을 실행하고 규칙이 올바르게 업데이트되고 있는지 확인합니다.일반적으로, 적어도 하나 이상의

CASE 패턴이 최신 상태인지 확인하려면 antispamstatus 명령을 실행하고 규칙이 올바르게 업데이트되고 있는지 확인합니다.일반적으로, 적어도 하나 이상의

updateconfig 명령을 사용하여 업데이트 설정이 올바른지 확인합니다.

- 프록시 설정이 올바른지 확인합니다.

- dnsflush 명령과 안티spamupdate force를 사용하여 안티스팸 구성 요소를 업데이트합니다.