목차

소개

배경 정보

클러스터의 ESA 업그레이드

소개

이 문서에서는 클러스터에서 실행되는 Cisco ESA(Email Security Appliance)를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

ESA가 클러스터에서 실행될 경우, 모두 동일한 AsyncOS 버전 및 빌드를 사용해야 합니다.ESA를 업그레이드하려면 먼저 클러스터 연결을 끊어야 합니다.모든 시스템을 업그레이드한 후 clusterconfig 명령을 통해 클러스터를 다시 연결할 수 있습니다.

참고:클러스터의 연결이 끊기면 메일 흐름에 영향을 주지 않습니다.그러나 클러스터 연결이 끊어진 동안 변경한 내용은 재연결이 완료될 때까지 다른 시스템으로 전파되지 않습니다.

클러스터의 ESA 업그레이드

참고:CLI 또는 GUI로 업그레이드를 수행할 수 있지만 reconnect clusterconfig 명령은 CLI를 통해서만 사용할 수 있습니다.이 문서에서는 CLI를 통해 시스템을 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

CLI를 통해 클러스터에서 실행되는 ESA를 업그레이드하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. AsyncOS를 최신 버전으로 업그레이드하려면 CLI에 upgrade 명령을 입력합니다. 클러스터 연결을 해제할지 묻는 메시지가 나타나면 Y로 응답하여 계속 진행합니다.

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. 모든 업그레이드 프롬프트를 따릅니다(재부팅 프롬프트 포함).

3. 클러스터의 모든 시스템을 업그레이드하고 재부팅한 후 CLI를 통해 클러스터의 시스템에 로그온하고 clusterconfig 명령을 입력합니다.

4. 예에 응답하여 다시 연결합니다.커밋할 필요는 없습니다.

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3