소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)를 시작하는 동안 수신될 수 있는 경고에 대해 설명합니다.

목차

배경 정보

배경 정보

Cisco Content Security Appliance를 부팅하거나 재부팅할 때 아래 DNS 관련 알림이 전송될 수 있습니다.

---

The Critical message is:

Failed to bootstrap the DNS resolver. Unable to contact root servers.

Please check DNS configuration and/or firewall settings.

---

시스템 부팅 도중 또는 시스템 부팅 직후 이 알림을 받는 것은 문제가 되지 않습니다.

기본 OS DNS 하위 시스템이 완전히 온라인 상태가 되기 전에 AsyncOS 알림 메커니즘이 활성화될 수 있으므로 시스템에서 이 경고를 보냅니다.향후 버전의 AsyncOS에서는 시스템이 완전히 부팅될 때까지 이 경고를 표시하지 않습니다.그러나 잠시 동안 실행 중인 시스템에서 이 경고를 수신하거나 부팅 주기가 완료된 후에도 경고가 계속 전송되는 경우 경고가 문제를 나타낼 수 있습니다

기본 OS DNS 하위 시스템이 완전히 온라인 상태가 되기 전에 AsyncOS 알림 메커니즘이 활성화될 수 있어 시스템에서 방화벽 설정을 보냅니다.'