목차

질문

질문

Cisco Email Security Appliance에서 발신 도메인을 보고하는 데 경과된 시간은 얼마입니까?

메시지 전달 대기 중인 발신 도메인의 경우 ESA는 메모리에 대상 객체를 생성합니다.해당 도메인에 대한 모든 메시지가 전달되면 대상 개체는 3시간 동안 유지됩니다.3시간 후에 도메인에 대해 새 메시지가 바인딩되지 않으면 객체가 만료되고 도메인이 더 이상 발신 메일 개요 페이지(또는 CLI:tophosts 명령).

GUI:Monitor -> Delivery Status 또는 CLI에서 전달 상태를 확인할 수도 있습니다.hoststatus 명령

3시간 후에 호스트의 상태를 알 수 없습니다.