Cisco ESA(Email Security Appliance)의 System Status(시스템 상태) 페이지에는 어플라이언스의 상태를 모니터링하고 메일 스트림을 이해하는 데 사용할 수 있는 다양한 카운터, 속도 및 게이지가 있습니다.

이 페이지는 GUI에서 Monitor(모니터) >System Status(시스템 상태)를 통해 액세스할 수 있습니다.

CLI에서 status detail 명령을 사용하여 유사한 보기를 찾을 수 있습니다.

esa.example.com> status detail

Status as of:                  Wed Aug 06 08:24:18 2014 EDT

Up since:                      Wed Jul 09 15:10:21 2014 EDT

(27d 17h 13m 57s)

Last counter reset:            Wed Jul 23 14:21:11 2014 EDT

System status:                 Online

Oldest Message:                1 day 17 hours 10 mins 37 secs

Feature - Symantec Brightmail Anti-Spam: Expired

Feature - IronPort Image Analysis: Expired

Feature - Sophos Anti-Virus:   232 days

Feature - Bounce Verification: Perpetual

Feature - IronPort Anti-Spam:  232 days

Feature - IronPort Email Encryption: 232 days

Feature - RSA Email Data Loss Prevention: 232 days

Feature - Intelligent Multi-Scan: 68 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Outbreak Filters:    232 days

"가장 오래된 메시지" 값은 가장 오래된 메시지가 전달을 기다리는 시간을 나타냅니다.여기에는 작업 대기열 또는 메시지 대기열에 있는 메시지가 포함됩니다.시도되지 않은 수신자 값은 메시지 대기열에서 활성 수신자의 하위 집합이므로 가장 오래된 메시지를 포함할 수 있습니다.

가장 오래된 메시지는 CLI의 bounceconfig 명령 또는 GUI의 Network->Bounce Profiles를 통해 구성된 대로 "메시지가 하드 반송되기 전에 대기열에 남아 있을 수 있는 최대 시간(초)"보다 오래되어서는 안 됩니다.