쿼런틴은 보류 메시지를 위한 임시 메일 저장소로서 추가 처리가 필요합니다.

라이센스가 부여된 기능에 따라 Cisco ESA(Email Security Appliance)는 처음에 최대 3개의 격리로 구성됩니다.

- Outbreak - Virus Outbreak Filter 라이센스 키가 활성화될 때 생성된 Virus Outbreak Filter에서 사용하는 쿼런틴.

- Virus - 안티바이러스 라이센스 키가 활성화될 때 생성된 안티바이러스 엔진에서 사용되는 격리입니다.

- Policy - 기본 쿼런틴(예: Legal 검토가 필요한 메시지를 저장하는 데 사용할 수 있음)

메시지는 여러 가지 이유로 둘 이상의 격리로 끝날 수 있습니다.예를 들어, "Policy" 격리에 불쾌한 내용을 포함할 수 있는 이메일을 격리하기 위해 만든 필터가 있으며 해당 필터와 일치하는 메시지를 수신하고, 암호화된 첨부 파일이 바이러스를 검사할 수 없는 경우 이 이메일은 "Virus" 및 "Policy" 격리로 끝납니다.

참고:여러 격리에 상주하는 메시지를 관리하는 정책은 메시지가 상주하는 모든 격리에서 릴리스되지 않는 한 격리에서 메시지를 전달하는 것을 허용하지 않는다는 점에서 "보수적"입니다.

격리에 대한 자세한 내용은 Email Security 최종 사용자 설명서를 참조하십시오.