목차

질문

질문

Cisco Email Security Appliance에서 SSH 키 또는 SCP 푸시 문제에 대한 자세한 로그는 무엇입니까?

환경: Cisco ESA(Email Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

SSH 공개/개인 키 쌍을 인증에 사용하도록 ESA를 구성할 수 있습니다.ESA에서 인증에 문제가 발생하면 error_logs를 조사하여 이 문제에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.또한 알림을 구성한 경우 해당 문제에 대한 이메일 알림을 받아야 합니다.

다음은 잘못된 키 문제에 대한 error_log 항목의 예입니다.

Fri Aug 26 17:23:24 2005 Critical: Log Error:

Push error for subscription status:

SCP failed to transfer to 10.1.1.2:

Permission denied (publickey,password).

lost connection

로그 파일에 대한 자세한 내용은 Cisco 지원 포털의 AsyncOS 고급 사용 설명서를 참조하십시오.