목차

소개

어플라이언스에서 실행 중인 소프트웨어 버전을 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

웹 인터페이스 로그인 페이지

웹 인터페이스의 시스템 상태 페이지

웹 인터페이스의 업그레이드 페이지

명령줄 인터페이스 옵션

소개

이 문서에서는 ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance) 또는 SMA(Security Management Appliance)에서 실행 중인 AsyncOS 버전을 식별하는 방법에 대해 설명합니다.

어플라이언스에서 실행 중인 소프트웨어 버전을 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

Cisco Support를 처리할 때 어플라이언스에서 실행 중인 AsyncOS의 버전을 요청받을 수 있습니다.  AsyncOS 버전은 아래 나열된 위치 중 하나에서 식별할 수 있습니다.

- 웹 인터페이스 로그인 페이지

- 웹 인터페이스의 "시스템 상태" 페이지

- 웹 인터페이스의 "업그레이드" 페이지입니다.

- 명령줄 인터페이스 옵션

웹 인터페이스 로그인 페이지

어플라이언스에 로그인하면 로그인 시작 페이지에 어플라이언스 설명 및 "Username" 필드 위에 버전이 표시됩니다.

웹 인터페이스의 시스템 상태 페이지

어플라이언스에 로그인하면 "System Status" 페이지에서 버전 정보를 찾을 수 있습니다.  어플라이언스별 지침은 아래에 나와 있습니다.

- ESA

- 메뉴에서 "Monitor(모니터) -> System Status(시스템 상태)"를 선택합니다.

- "Operating System(운영 체제)"의 "System Status(시스템 상태)" 섹션을 참조하십시오.

- WSA

- 메뉴에서 "Reporting -> System Status"를 선택합니다.

- "버전"에 대한 "현재 구성" 섹션을 참조하십시오.

- SMA

- 메뉴에서 "Management Appliance -> Centralized Services -> System Status"를 선택합니다.

- "Operating System(운영 체제)"에 대한 "System Information(시스템 정보)" 섹션을 참조하십시오.

웹 인터페이스의 업그레이드 페이지

어플라이언스에 로그인하면 "업그레이드" 페이지에서 버전 정보를 찾을 수 있습니다.  어플라이언스별 지침은 아래에 나와 있습니다.

- ESA

- 메뉴에서 "시스템 관리 -> 시스템 업그레이드"를 선택합니다.

- "현재 AsyncOS 버전"의 "시스템 업그레이드" 섹션을 참조하십시오.

- WSA

- 메뉴에서 "시스템 관리 -> 시스템 업그레이드"를 선택합니다.

- "현재 AsyncOS 버전"의 "시스템 업그레이드" 섹션을 참조하십시오.

- SMA

- 메뉴에서 "Management Appliance -> System Administration -> System Upgrade"를 선택합니다.

- "현재 AsyncOS 버전"의 "시스템 업그레이드" 섹션을 참조하십시오.

명령줄 인터페이스 옵션

Command Line Interface(명령줄 인터페이스)에는 아래에 설명된 대로 현재 실행 중인 버전을 표시하는 두 가지 옵션이 있습니다

"version" 명령 사용(아래 노란색으로 강조 표시됨):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

"ipcheck" 명령 사용(아래 노란색으로 강조 표시됨):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05