목차

소개

소개

이 문서에서는 오류 메시지 "DNS 캐시 초기화 실패"에 대해 설명합니다.

"DNS Cache Init Failure(DNS 캐시 초기화 실패)"라는 오류 메시지가 표시되면 어떻게 해야 합니까?

Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 보고한 부팅 오류입니다. 부팅 시 DNS 캐시가 초기화되지 않을 때 발생합니다.dnsflush가 수행되고 캐시가 다시 초기화할 수 없는 경우에도 발생할 수 있습니다.

이 오류는 치명적이지 않으며 정의된 간격으로 캐시가 다시 초기화됩니다.이 오류 메시지가 한 번 또는 두 번만 표시되면 DNS 캐시가 다음 간격 중 한 번에 성공적으로 초기화되었어야 합니다.어플라이언스가 DNS 캐시를 계속 초기화하지 못할 경우 호스트 이름 및 IP 주소를 확인할 수 없으며 모든 이메일 메시지를 전달할 수 없습니다.

이 경고가 재부팅할 때마다 한 번 이상 표시되지 않는 한 무시해도 됩니다.