목차

소개

문제

솔루션

SMTP 대화 예

소개

이 문서에서는 다음 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 서버와 통신하는 동안 수신할 수 있는 오류(소프트 바운스) 메시지에 대해 설명합니다.

문제

DCID(Delivery Connection ID)에 이 메시지가 표시됩니다.

452 4.3.1 Insufficient system resources

를 참조하십시오.메시지는 Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 대기됩니다.

솔루션

Microsoft Exchange 2007부터는 후압 모드가 도입되었습니다.Microsoft Exchange에서 메시지를 지연하는 가장 일반적인 이유는 Exchange 전송 에이전트의 디스크 공간이 4GB 미만으로 이동했기 때문입니다(자체 도메인 제외).유일한 해결책은 디스크 공간을 늘리거나 공간이 충분한 다른 파티션으로 큐를 이동하는 것입니다.

SMTP 대화 예

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources