목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

Content Security Appliance에서 CLI에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 Cisco Content Security Appliance에서 텔넷 또는 SSH(Secure Shell) 클라이언트를 통해 CLI에 액세스하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ESA(Email Security Appliance)

- Cisco WSA(Web Security Appliance)

- Cisco SMA(Security Management Appliance)

- AsyncOS

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ESA AsyncOS, 모든 버전

- Cisco WSA AsyncOS, 모든 버전

- Cisco SMA 버전 AsyncOS, 모든 버전

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

참고:이 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다.이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

Content Security Appliance에서 CLI에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

텔넷 클라이언트 또는 SSH 클라이언트를 사용하여 어플라이언스의 CLI에 액세스할 수 있습니다.그러나 텔넷 프로토콜은 암호화되지 않으므로 텔넷을 통해 어플라이언스에 로그인할 때 자격 증명을 더 쉽게 도난당할 수 있습니다.

Cisco는 모든 프로덕션 시스템에서 SSH 클라이언트를 사용하는 것이 좋습니다.또한 표준 Microsoft Windows Telnet 클라이언트를 사용하기 어렵습니다.기본적으로 텔넷은 관리 포트에 구성됩니다.

텔넷을 비활성화하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 웹 GUI에 로그인합니다.

2. Network(네트워크) > IP Interfaces(IP 인터페이스)로 이동합니다.

3. 수정할 인터페이스의 이름을 클릭합니다.

4. 서비스 필드에서 텔넷 확인란 선택을 취소합니다.

SSH(포트 22)를 통해 어플라이언스에 액세스하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. PuTTY와 같이 Microsoft Windows에 SSH 클라이언트를 설치합니다 .

2. SSH 클라이언트를 시작합니다.

1. 어플라이언스에 대한 호스트 정보(예: c650.example.com)를 추가합니다.

2. Load를 클릭합니다.

3. 사용자 이름을 입력합니다.

4. 비밀번호를 입력합니다.

3. *nix로 명령 프롬프트를 엽니다.

4. $ ssh exampleC650.com 명령을 입력합니다.

5. 다른 사용자를 지정해야 하는 경우 $ ssh <user>@exampleC650.com 명령을 입력합니다.사용자 이름이 admin인 경우 $ ssh admin@C650.example.com 명령을 입력합니다.

텔넷을 통해 어플라이언스에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

참고:Cisco에서는 액세스를 위해 SSH 클라이언트를 사용하는 것이 좋습니다.텔넷을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

1. 명령 프롬프트를 엽니다.

2. telnet c650.example.com 명령을 입력합니다.

3. 사용자 이름을 입력합니다.

4. 비밀번호를 입력합니다.