목차

소개

Cisco IronPort 암호화 봉투 및 CRES 사용자 포털에 대한 암호화 브라우저 정책

관련 정보

소개

이 문서에서는 암호화 봉투 및 Cisco CRES(Registered Envelope Service)에 사용되는 암호화 브라우저 정책에 대해 설명합니다.

Cisco IronPort 암호화 봉투 및 CRES 사용자 포털에 대한 암호화 브라우저 정책

Cisco IronPort는 가장 일반적인 컨피그레이션에 대해 보장된 사용자 경험을 제공하면서 가능한 한 포괄적으로 설계된 2계층 지원 모델을 채택했습니다.

두 계층은 다음과 같습니다.

- 인증됨.Cisco IronPort는 상당한 시장 채택에 도달한 조합을 검증합니다.이러한 정규화된 조합은 인증되었다고 하며, 이러한 조합에서 문제가 보고되면 버그로 취급되고 호환 가능한 조합에서 발견된 문제보다 우선순위가 지정됩니다.

참고: 인증 테스트는 테스트 시 최신 버전의 브라우저, 이메일 클라이언트 및 데이터베이스를 사용하여 수행됩니다.

- 호환 가능고객이 작업하는 데 필요한 충분한 현장 증거가 있는 조합은 호환성이 있다고 합니다.이러한 조합에서 문제가 발견되면 이를 개선 사항으로 간주하여 최선의 방법으로 해결합니다.

최신 정보는 Cisco Encryption Compatibility Matrix에서 확인할 수 있습니다.여기에는 최신 CRES 버전 정보와 현재 사용 및 지원되는 운영 체제 및 브라우저가 모두 포함됩니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems