목차

소개

CRES 메시지의 타임스탬프를 GMT에서 변경할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco CRES(Registered Envelope Service) 계정을 설정하여 사용자 위치를 기준으로 기본 설정 시간대를 표시하는 방법에 대해 설명합니다.

CRES 메시지의 타임스탬프를 GMT에서 변경할 수 있습니까?

이전에는 Cisco CRES(Registered Envelope Service) 이메일의 타임스탬프가 CRES 서버의 시간 설정을 기반으로 했으며, 이는 범용 시간(UTC/GMT)으로 설정되었으며 사용자가 변경할 수 없었습니다.

이제 CRES 버전 4.2부터 CRES 계정에 로그인하고 타임스탬프를 설정할 수 있습니다.

- http://res.cisco.com에 로그인

- 선택 프로필 편집 왼쪽 메뉴에 표시됩니다.

- 사용 시간 기본 표준 시간대로 설정할 Time Format 및 Time Zone에 대한 섹션 및 관련 드롭다운 메뉴

예:

- 프로필에 변경 사항을 저장합니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems