목차

소개

파일 시스템 검사를 수행하는 단계

소개

이 문서에서는 Cyber Vision Center 서버에서 파일 시스템 검사를 수행하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다. 4.x 소프트웨어 트레인에도 적용됩니다.

파일 시스템 검사를 수행하는 단계

1. 다음 텍스트가 표시되면 Tab 키를 눌러 Center 서버를 재부팅하고 구조 모드로 부팅합니다.

2. 다음 부팅 메뉴가 나타납니다.

3. 위와 같이 'SBS-factory' 명령을 입력합니다

4. 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

사용자 이름: root

비밀번호: sentryo69!

5. 파일 시스템을 마운트 해제합니다

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6. fsck 명령을 실행합니다

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

최종 출력은 구축의 파일 시스템에 따라 이와 비슷하게 표시됩니다

서버에서 계속 오류를 보고하면 추가 진단을 위해 TAC 서비스 요청을 엽니다.