목차

소개

Q. Cyber Vision Center에서 네트워크 설정을 변경하는 방법

옵션 #1

옵션 #2

네트워크 상태 확인

소개

이 문서에서는 설치 후 Cyber Vision Center에서 네트워크 설정을 변경하는 데 필요한 단계를 설명합니다. 3.x 및 4.x 소프트웨어 트레인에도 적용됩니다.

Q. Cyber Vision Center에서 네트워크 설정을 변경하는 방법

A.    이를 달성하는 방법에는 두 가지가 있다.

옵션 #1

중앙 CLI에서 아래 명령을 입력합니다(루트 액세스 필요).

sbs-netconf

마법사를 호출하여 컨피그레이션을 변경합니다. 이는 관심 인터페이스를 선택하여 수행할 수 있습니다.

옵션 #2

서버의 CLI에서 /data/etc/systemd/network 디렉토리로 이동합니다.

아래 파일은 변경이 필요한 인터페이스에 따라 수정되어야 합니다.

- 00-eth0-static.network(액세스 인터페이스 - 웹)

- 00-eth1-static.network(수집 인터페이스 - 센서)

eth0 인터페이스 컨피그레이션 파일의 내용 예:

네트워크 상태 확인

CLI에서 'sudo -i'를 사용하여 루트 액세스 권한을 얻습니다.

1. 네트워킹 인터페이스의 구성을 보려면 ifconfig <Interface>를 사용합니다.

ifconfig eth0

2. IP 라우팅 테이블을 완전한 숫자 형식으로 표시하려면
route -n