목차

소개

사전 요구 사항

문제

솔루션

1단계: Notification Settings(알림 설정)로 이동합니다

2단계: Enable Announcement Notifications(알림 활성화)

문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint Console에서 이메일 공지 알림을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- Cisco Secure Endpoint Console에 대한 관리 액세스

- 알림 수신에 유효한 이메일 주소.

문제

Cisco Secure Endpoint는 지능형 악성코드 차단 기능을 제공하는 클라우드 기반 엔드포인트 보안 솔루션입니다. 관리자가 중요 업데이트 및 공지사항에 대한 정보를 지속적으로 얻을 수 있도록 Secure Endpoint Console은 이메일 알림 기능을 제공합니다. 이 문서에서는 이메일 공지 알림을 활성화하는 단계를 안내합니다.

솔루션

1단계: Notification Settings(알림 설정)로 이동합니다

- Cisco Secure Endpoint Console에 로그인하고 설정 메뉴로 이동합니다. 일반적으로 콘솔의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.

- 드롭다운 메뉴에서 계정 설정을 선택합니다.

- Notifications Email information(알림 이메일 정보) 상자를 찾습니다.

- Announcement Preferences 섹션을 클릭합니다.

2단계: Enable Announcement Notifications(알림 활성화)

- Announcement Preferences(공지 환경 설정) 링크 옆의 상자를 선택하여 이메일로 받을 공지 유형을 선택하거나 Subscribe All(모두 구독)을 선택할 수 있습니다.

문제 해결

테스트 이메일을 받지 못하거나 문제가 발생하는 경우:

- 입력한 이메일 주소가 정확한지 확인합니다.

- 스팸 또는 정크 메일 폴더를 확인하세요.

- 이메일 서버가 Cisco Secure Endpoint의 이메일을 차단하고 있지 않은지 확인합니다.

- 추가 지원은 Cisco 지원에 문의하십시오.