목차

소개

사전 요구 사항

GUI에서 로그 다운로드

CMD에서 로그 다운로드

관련 정보

소개

이 문서에서는 CMD(Command Line)를 통해 CES(Secure Email Cloud Gateway)의 GUI(Graphical User Interface)에서 로그를 다운로드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

관리자 또는 클라우드 관리자 권한이 있는 사용자 계정입니다.

GUI에서 로그 다운로드

1. CES ESA(Email Security Appliance) 인스턴스의 GUI에 로그인하여 System Administration(시스템 관리) > Log Subscriptions(로그 서브스크립션)로 이동합니다.

2. 브라우저에 표시된 URL을 확인합니다(예: System Administration Log Subscriptions).

3. 다음으로, Log Settings(로그 설정) 열을 검토하고 다운로드할 로그를 찾아야 합니다. 이 예에서는 mail_logs를 사용합니다.

4. 2단계에서 URL을 가져와 수정합니다.

a. /log_subscriptions를 제거합니다.

b. /log_list?log_type=<logname>을(를) URL의 끝에 추가합니다. 여기서 <logname>은 로그 설정에 표시된 내용으로 교체됩니다

열.

c. dhXXXX-esa1.iphmx.com을 ESA의 FQDN(Fully Qualified Domain Name)으로 바꿉니다.

참고: mail_logs를 예로 사용하려면 System Administration Log Subscriptions(시스템 관리 로그 서브스크립션)가 System Administration Log List(시스템 관리 로그 목록)가 됩니다.

5. 마지막으로 수정된 URL로 이동하여 로그인합니다. 그림에 표시된 것과 유사한 페이지로 이동한 다음 파일을 클릭하여 다운로드하고 저장할 수 있습니다.

CMD에서 로그 다운로드

CES ESA의 CLI 액세스 권한이 있는지 확인합니다. CLI 액세스를 요청하는 단계는 고객 CLI 액세스 문서를 참조하십시오.

사용하는 것이 좋습니다. PSCP(Putty SCP)에서 로그를 풀링하기 위해 SSH 액세스 권한을 보유해야 합니다.

1. PSCP 다운로드 PuTTY 다운로드

2. ESA에서 활성화된 프록시 컨피그레이션을 열고 프록시를 열린 상태로 둡니다.

3. CMD를 실행하고 pscp -P port -r <user>@localhost:/mail_logs/* /path/on/local/system을 입력합니다

1. 포트는 이전에 CLI 액세스를 위해 구성된 포트입니다.

2. /mail_logs/ 해당 특정 폴더 아래의 모든 파일을 다운로드한다는 의미입니다.

3. 현재 파일만 다운로드해야 하는 경우 /mail_logs/mail.current 또는 필요한 로그를 입력합니다.

4. 명령을 입력한 후 요청 시 비밀번호를 입력합니다.

명령 예: pscp -P 2200 -r admin@127.0.0.1:/mail_logs/ C:/Users/beanand/Downloads

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드