목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

출력 대상 구성

1단계. Syslog 서버 컨피그레이션

2단계.SNMP 서버 컨피그레이션

트래픽 이벤트 전송을 위한 컨피그레이션

연결 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

침입 이벤트에 대한 외부 로깅 활성화

IP 보안 인텔리전스/DNS 보안 인텔리전스/URL 보안 인텔리전스에 대한 외부 로깅 활성화

SSL 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

시스템 이벤트 전송을 위한 구성

시스템 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 Firepower 모듈의 시스템/트래픽 이벤트 및 이러한 이벤트를 외부 로깅 서버로 전송하는 다양한 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- ASA(Adaptive Security Appliance) 방화벽, ASDM(Adaptive Security Device Manager)에 대한 지식

- Firepower 어플라이언스 지식

- Syslog, SNMP 프로토콜 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 소프트웨어 버전 5.4.1 이상을 실행하는 ASA Firepower 모듈(ASA 5506X/5506H-X/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X ).

- 소프트웨어 버전 6.0.0 이상을 실행하는 ASA Firepower 모듈(ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 555-X)

- ASDM 7.5(1) 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이벤트 유형

Firepower Module 이벤트는 두 가지 유형으로 분류할 수 있습니다.

1. Traffic Events(Connection events/Intrusion Events/Security Intelligence Events/SSL Events/Malware/File Events).

2. 시스템 이벤트(Firepower OS(운영 체제) 이벤트).

구성

출력 대상 구성

1단계. Syslog 서버 컨피그레이션

트래픽 이벤트에 대한 Syslog 서버를 구성하려면 Configuration(컨피그레이션) > ASA Firepower Configuration(ASA Firepower 컨피그레이션) > Policies(정책) > Actions Alerts(작업 알림)로 이동하고 Create Alert(경고 생성) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Create Syslog Alert(Syslog 경고 생성) 옵션을 선택합니다.Syslog 서버의 값을 입력합니다.

이름:  Syslog 서버를 고유하게 식별하는 이름을 지정합니다.

Host: Syslog 서버의 IP 주소/호스트 이름을 지정합니다.

포트:  Syslog 서버의 포트 번호를 지정합니다.

기능:  Syslog 서버에 구성된 기능을 선택합니다.

심각도:  Syslog 서버에 구성된 심각도를 선택합니다.

태그:  Syslog 메시지에 표시할 태그 이름을 지정합니다.

2단계.SNMP 서버 구성

트래픽 이벤트에 대한 SNMP 트랩 서버를 구성하려면 ASDM Configuration(ASDM 컨피그레이션) > ASA Firepower Configuration(ASA Firepower 컨피그레이션) > Policies(정책) > Actions Alerts(작업 알림)로 이동하고 Create Alert(알림 생성) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Create SNMP Alert(SNMP 알림 생성) 옵션을 선택합니다.

이름:  SNMP 트랩 서버를 고유하게 식별하는 이름을 지정합니다.

트랩 서버:  SNMP 트랩 서버의 IP 주소/호스트 이름을 지정합니다.

버전:  Firepower Module은 SNMP v1/v2/v3을 지원합니다. 드롭다운 메뉴에서 SNMP 버전을 선택합니다.

커뮤니티 문자열:  Version 옵션에서 v1 또는 v2를 선택한 경우 SNMP 커뮤니티 이름을 지정합니다.

사용자 이름:  버전 옵션에서 v3을 선택하면 시스템에서 사용자 이름 필드를 표시합니다.사용자 이름을 지정합니다.

인증:  이 옵션은 SNMP v3 컨피그레이션의 일부입니다.해시를 기반으로 인증을 제공합니다.

MD5 또는 SHA 알고리즘을 사용하는 알고리즘입니다.Protocol 드롭다운 메뉴에서 해시 알고리즘을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.

암호 옵션의 암호입니다.이 기능을 사용하지 않으려면 없음 옵션을 선택합니다.

개인 정보:이 옵션은 SNMP v3 컨피그레이션의 일부입니다.DES 알고리즘을 사용하여 암호화를 제공합니다.Protocol 드롭다운 메뉴에서 옵션을 DES로 선택하고 Password 필드에 암호를 입력합니다.데이터 암호화 기능을 사용하지 않으려면 없음 옵션을 선택합니다.

트래픽 이벤트 전송을 위한 컨피그레이션

연결 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

트래픽이 로깅이 활성화된 액세스 규칙에 도달하면 연결 이벤트가 생성됩니다.연결 이벤트에 대한 외부 로깅을 활성화하려면 (ASDM Configuration > ASA Firepower Configuration > Policies > Access Control Policy)에서 액세스 규칙을 편집하고 logging 옵션으로 이동합니다.

로깅 옵션을 Beginning and End of Connection 또는 Log at End of Connection으로 선택합니다.Send Connection Events to 옵션으로 이동하고 이벤트를 보낼 위치를 지정합니다.

외부 Syslog 서버로 이벤트를 전송하려면 Syslog를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 Syslog 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 Syslog 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

SNMP 트랩 서버로 연결 이벤트를 보내려면 SNMP Trap을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 SNMP 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 SNMP 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

침입 이벤트에 대한 외부 로깅 활성화

시그니처(snort 규칙)가 일부 악성 트래픽과 일치할 때 침입 이벤트가 생성됩니다. 침입 이벤트에 대한 외부 로깅을 활성화하려면 ASDM Configuration(ASDM 컨피그레이션) > ASA Firepower Configuration(ASA Firepower 컨피그레이션) > Policies(정책) > Intrusion Policy(침입 정책) > Intrusion Policy(침입 정책)로 이동합니다.새 침입 정책을 생성하거나 기존 침입 정책을 수정합니다.Advanced Setting(고급 설정) > External Responses(외부 응답)로 이동합니다.

침입 이벤트를 외부 SNMP 서버로 전송하려면 SNMP Alerting(SNMP 알림)에서 Enabled(활성화됨) 옵션을 선택한 다음 Edit(수정) 옵션을 클릭합니다.

트랩 유형:트랩 유형은 경고에 나타나는 IP 주소에 사용됩니다.네트워크 관리 시스템에서 INET_IPV4 주소 유형을 올바르게 렌더링하는 경우 이진으로 선택할 수 있습니다.그렇지 않으면 String으로 선택합니다.

SNMP 버전:  다음 중 하나를 선택합니다. 버전 2 또는 버전 3 라디오 버튼.

SNMP v2 옵션

트랩 서버:이 이미지에 표시된 대로 SNMP 트랩 서버의 IP 주소/호스트 이름을 지정합니다.

커뮤니티 문자열:커뮤니티 이름을 지정합니다.

SNMP v3 옵션

트랩 서버:이 이미지에 표시된 대로 SNMP 트랩 서버의 IP 주소/호스트 이름을 지정합니다.

인증 암호:지정인증에 필요한 암호입니다.SNMP v3에서는 해시 함수를 사용하여 비밀번호를 인증합니다.

Private Password: 암호화에 대한 비밀번호를 지정합니다.SNMP v3는 DES(Data Encryption Standard) 블록 암호를 사용하여 이 비밀번호를 암호화합니다.

사용자 이름:사용자 이름을 지정합니다.

외부 Syslog 서버로 침입 이벤트를 전송하려면 옵션을 선택합니다 사용 Syslog 내 경고 그런 다음 편집 옵션을 선택합니다.

로깅 호스트:Syslog 서버의 IP 주소/호스트 이름을 지정합니다.

기능: 협업공간 선택  Syslog 서버에 구성되어 있습니다

심각도:Syslog 서버에 구성된 심각도를 선택합니다.

IP 보안 인텔리전스/DNS 보안 인텔리전스/URL 보안 인텔리전스에 대한 외부 로깅 활성화

IP Security Intelligence/DNS Security Intelligence/URL Security Intelligence 이벤트는 트래픽이 IP 주소/도메인 이름/URL Security Intelligence 데이터베이스와 일치할 때 생성됩니다.IP/URL/DNS 보안 인텔리전스 이벤트에 대한 외부 로깅을 활성화하려면 (ASDM Configuration > ASA Firepower Configuration > Policies > Access Control Policy > Security Intelligence),

IP/DNS/URL 보안 인텔리전스에 대한 로깅을 활성화하려면 이미지에 표시된 아이콘을 클릭합니다.아이콘을 클릭하면 외부 서버로 이벤트를 전송하는 로깅 및 옵션을 활성화하는 대화 상자가 표시됩니다.

외부 Syslog 서버로 이벤트를 전송하려면 Syslog를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 Syslog 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 Syslog 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

SNMP 트랩 서버로 연결 이벤트를 보내려면 SNMP Trap을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 SNMP 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 SNMP 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

SSL 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

SSL 이벤트는 트래픽이 로깅이 활성화된 SSL 정책의 모든 규칙과 일치할 때 생성됩니다.SSL 트래픽에 대한 외부 로깅을 활성화하려면 ASDM Configuration(ASDM 구성) > ASA Firepower Configuration(ASA Firepower 구성) > Policies(정책) > SSL로 이동합니다. 기존 규칙을 편집하거나 새 규칙을 생성하고 로깅 옵션으로 이동합니다.End of Connection(연결 종료) 옵션에서 로그를 선택합니다.

그런 다음 Send Connection Events to(연결 이벤트 보내기)로 이동하고 이벤트를 전송할 위치를 지정합니다.

외부 Syslog 서버로 이벤트를 보내려면 Syslog를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 Syslog 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 Syslog 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

SNMP 트랩 서버로 연결 이벤트를 보내려면 SNMP Trap을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 SNMP 알림 응답을 선택합니다.선택적으로, 추가 아이콘을 클릭하여 SNMP 알림 응답을 추가할 수 있습니다.

시스템 이벤트 전송을 위한 구성

시스템 이벤트에 대한 외부 로깅 사용

시스템 이벤트는 Firepower 운영 체제의 상태를 표시합니다.SNMP 관리자를 사용하여 이러한 시스템 이벤트를 폴링할 수 있습니다.

Firepower Module에서 시스템 이벤트를 폴링하기 위해 SNMP 서버를 구성하려면 SNMP 서버에서 폴링할 수 있는 Firepower MIB(Management Information Base)에서 정보를 사용할 수 있도록 하는 시스템 정책을 구성해야 합니다.

ASDM Configuration(ASDM 컨피그레이션) > ASA Firepower Configuration(ASA Firepower 컨피그레이션) > Local(로컬) > System Policy(시스템 정책)로 이동하고 SNMP를 클릭합니다.

SNMP 버전: Firepower Module은 SNMP v1/v2/v3을 지원합니다. SNMP 버전을 지정하십시오.

커뮤니티 문자열: SNMP 버전 옵션에서 v1/v2를 선택한 경우 Community String 필드에 SNMP 커뮤니티 이름을 입력합니다.

사용자 이름: version 옵션에서 v3 옵션을 선택한 경우Add User(사용자 추가) 버튼을 클릭하고 Username(사용자 이름) 필드에 Username(사용자 이름)을 지정합니다.

인증:  이 옵션은 SNMP v3 컨피그레이션의 일부입니다.MD5 또는 SHA 알고리즘을 사용하여 해시된 메시지 인증 코드를 기반으로 인증을 제공합니다.해시 알고리즘을 선택하고 비밀번호를 입력합니다.

in Password(비밀번호) 필드인증 기능을 사용하지 않으려면 None 옵션을 선택합니다.

개인 정보: 이 옵션은 SNMP v3 컨피그레이션의 일부입니다.DES/AES 알고리즘을 사용하여 암호화를 제공합니다.암호화 프로토콜을 선택하고 Password 필드에 암호를 입력합니다.데이터 암호화 기능을 사용하지 않으려면 None 옵션을 선택합니다.

메모: MIB(Management Information Base)는 계층적으로 구성된 정보 모음입니다. Firepower Module용 MIB 파일(DCEALERT.MIB)은 이 디렉토리 위치에서 가져올 수 있는 디렉토리 위치(/etc/sf/DCEALERT.MIB)에서 사용할 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems