목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance)를 버전 8.4.7 이상 또는 버전 9.1.3 이상으로 업그레이드할 때 발생하는 문제에 대해 설명합니다.또한 문제를 해결하는 업그레이드 경로를 제공합니다.

문제

다음 버전으로 ASA 업그레이드를 시도할 경우:

- 8.4 코드 교육에서 버전 8.4.7 이상 버전

- 버전 9.1.3 이상

다음 오류 메시지가 표시됩니다.

No Cfg structure found in downloaded image file

ASA 이진 이미지의 파일 구조가 버전 8.4.7 및 버전 9.1.3에서 모두 변경되었으므로 이 오류 메시지가 생성됩니다. 따라야 할 특정 업그레이드 경로가 있습니다.

솔루션

다음 버전 업그레이드 프로세스를 따릅니다.

1. Current ASA Image 열에서 현재 버전을 찾습니다.

2. First Upgrade 열에 나열된 버전으로 업그레이드합니다.

3. Final Upgrade 열에 나열된 버전 중 하나로 업그레이드합니다.

현재 ASA 이미지

첫 번째 업그레이드

최종 업그레이드

8.2.x

8.4.6

8.4.7 이상, 9.1.3 이상

8.3.x

8.4.6

8.4.7 이상, 9.1.3 이상

8.4.1~8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8.4.7 이상, 9.1.3 이상

8.5.x

9.0.2

9.1.3 이상

8.6.1

9.0.2

9.1.3 이상

9.0.1

9.0.2

9.1.3 이상

9.0.1.1 이상

(9.0.2 이상 포함)

해당 없음

9.1.3 이상

9.1.1

9.1.2

9.1.3 이상

9.1.1.1 이상

해당 없음

9.1.3 이상

참고:버전 8.4.7 또는 버전 9.1.3 이후의 최종 버전으로 업그레이드할 경우 동일한 프로세스가 적용됩니다.Final Upgrade(최종 업그레이드) 열의 8.4.7 또는 9.1.3 이미지를 업그레이드할 최종 버전으로 교체하면 됩니다.