목차

제한 사항

알려진 문제

개정 기록

이 권고 사항은 Linux Connector Ubuntu 1.15.0 베타 릴리스에 대한 정보를 제공합니다.

중요!이 베타 빌드는 테스트 및 평가 환경에서 사용하기 위한 것입니다.Ubuntu에 대한 전체 프로덕션 지원은 현재 2021년 1월에 예정된 Linux Connector 릴리스에서 제공됩니다.

Ubuntu에 Linux Connector를 구축하는 방법에 대한 지침은 Ubuntu의 AMP for Endpoints Linux Connector에 설명되어 있습니다.

제한 사항

- 이 베타 커넥터는 다음 디렉터리 목록에 있는 파일을 격리하지 않습니다.

- Ubuntu 필수 명령 바이너리:/bin/

- Ubuntu 중요하지 않은 명령 바이너리:/usr/bin/

- Ubuntu 필수 시스템 바이너리:/sbin/

- Ubuntu 중요하지 않은 시스템 바이너리:/usr/sbin/

- Ubuntu 필수 라이브러리:/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)),

- Ubuntu 비필수 라이브러리:/usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))

- Ubuntu 구성 파일:/etc/

- Ubuntu 부트 로더 파일:/boot/

- Ubuntu Linux 헤더 파일:/usr/src/linux-headers-*

- Cisco AMP 커넥터:/opt/cisco/amp/

참고:이 제한은 공식 Ubuntu Connector 릴리스에서 제거됩니다.

알려진 문제

- 콘솔 및 ampcli의 결함 11(시스템 종속성 누락)에 대한 장애 지침이 Ubuntu에 대해 업데이트되지 않았습니다.이 결함 해결에 대한 지침은 Linux Kernel-Devel Fault 기사에서 확인할 수 있습니다.

개정 기록

2020년 12월 10일

- 초기 버전