목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

문제 해결

소개

이 문서에서는 AMP(Advanced Malware Protection)와 Splunk의 통합 프로세스에 대해 설명합니다.

기고자: Uriel Islas와 Jumentino Macias, Jorge Navarte, Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco는 다음과 같은 정보를 얻을 것을 권장합니다.

- AMP for Endpoints

- API(Application Programming Interface)

- 스펑크

- Splunk의 관리자 사용자

사용되는 구성 요소

- AMP 퍼블릭 클라우드

- Splunk 인스턴스

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

1단계. AMP 콘솔(https://console.amp.cisco.com)으로 이동하고 Accounts>API Credentials(API 자격 증명)로 이동하여 이벤트 스트림을 생성할 수 있습니다.

2단계. 이 통합을 수행하려면 아래와 같이 읽기 및 쓰기 확인란을 선택합니다.

참고:이벤트에 대한 자세한 정보를 수집하려면 Enable Command Line(명령줄 활성화) 상자를 선택하여 File Repository(파일 저장소)에서 생성된 Audit Logs(감사 로그)를 가져오고 Allow API access to File Repository(파일 저장소에 대한 API 액세스 허용) 상자를 선택합니다.

3단계. 이벤트 스트림을 생성하면 Splunk에 필요한 API 클라이언트 ID 및 API 키가 표시됩니다.

주의: 이 정보는 손실된 경우 새 API 키를 만들어야 하므로 어떤 방법으로도 복구할 수 없습니다.

4단계. Splunk를 AMP for endpoints와 통합하려면 Splunk에 Admin 어카운트가 있는지 확인합니다.

5단계. Splunk에 로그인하면 Splunk Apps에서 AMP를 다운로드합니다.

6단계. 앱 브라우저에서 Cisco 엔드포인트를 검색하고 설치합니다(Cisco AMP for Endpoints Events Input).

7단계. Splunk에서 설치를 완료하려면 세션을 다시 시작해야 합니다.

8단계. Splunk에 로그인하면 화면 왼쪽에서 Cisco AMP For Endpoints를 클릭합니다.

9단계. 화면 상단의 Configuration 레이블을 클릭합니다.

10단계. AMP 콘솔에서 이전에 생성한 API 자격 증명을 입력합니다.

참고:API 호스트 위치는 조직이 가리키는 클라우드 데이터 센터에 따라 다를 수 있습니다.

북미:api.amp.cisco.com

유럽:api.eu.amp.cisco.com

APJC:api.apjc.amp.cisco.com

11단계. API 자격 증명을 Splunk 콘솔에 포함하고 저장하여 AMP와 연결합니다.

12단계. 입력으로 돌아가 이벤트 스트림을 생성하십시오.

참고:AMP에서 모든 그룹에 대한 모든 이벤트를 가져오려면 Event Types and Groups 필드를 비워 둡니다.

13단계. 입력이 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

참고:이 통합은 공식적으로 지원되지 않습니다.

문제 해결

이벤트 스트림을 생성하는 동안 모든 필드가 회색으로 비활성화된 경우, 이는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

1. 연결 문제:Splunk 인스턴스가 API 호스트에 연결할 수 있는지 확인합니다.

2. API 호스트:10단계에서 구성된 API 호스트가 AMP 조직과 일치하는지 확인합니다. 이때 비즈니스 포인트가 어디에 있는지 확인합니다.

3. API 자격 증명:API 키 및 클라이언트 ID가 3단계에서 구성된 API와 일치하는지 확인합니다.

4. 이벤트 스트림:구성된 이벤트 스트림이 4개 미만인지 확인합니다.