목차

소개

사전 요구 사항

커넥터 버전

운영 체제

커널 버전

비호환성

조건

증상

해결

커넥터 업그레이드

추가 리소스

Linux OS 호환성

Linux 재부팅 요구 사항

Linux 사용 설명서

소개

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터 버전 1.12.4 및 이전 버전은 Red Hat Enterprise Linux, CentOS 및 Oracle Linux 7.8과 호환되지 않습니다. 이 운영 체제 버전에서는 커넥터가 정상적으로 작동하는 것으로 보고할 수 있지만 커넥터에서 파일 이름 바꾸기 및 네트워크 액세스 모니터링 이벤트를 탐지하지 못합니다. Red Hat Enterprise Linux, CentOS 및 Oracle Linux RHCK(Red Hat Compatible Kernel) 7.8과의 완벽한 호환성을 위해 커넥터 버전 1.12.5 이상으로 업그레이드합니다.

사전 요구 사항

커넥터 버전

- 커넥터 버전 1.12.5 이상에서 공식 지원

운영 체제

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- Oracle Linux는 커넥터 버전 1.12.5 이상에서 RHCK에서 지원됩니다.

참고: Oracle UEK(Unbreakable Enterprise Kernel)는 커넥터 버전 1.18.0 이상에서 지원됩니다. 자세한 내용은 Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS 호환성 문서를 참조하십시오.

커널 버전

- 3.10.0-1127.el7.x86_64 이상

비호환성

조건

- 커넥터 버전 1.12.4 이하

- commanduname -returns 3.10.0-1127.el7.x86_64 이상의 커널 버전을 실행하는 터미널 창에서 반환합니다.

증상

- Cisco Secure Endpoint Console에서 고객은 커넥터에서 파일 이름 바꾸기 및 네트워크 이벤트가 탐지되지 않아 디바이스 전파 흔적에서 나타나지 않음을 알 수 있습니다.

- commandsudo cat /var/log/messages를 실행하는 터미널 창에서 | grep "커널: ampnetworkflow: <info> _msg_send_offset: peer disconnected"는 여러 결과를 반환하여 커넥터가 사용하는 ampnetworkflow 커널 모듈의 오류를 나타냅니다.

해결

커넥터 업그레이드

- 커넥터 버전 1.12.5 이상으로 업그레이드하면 RHEL/CentOS/OL 7.8의 비호환성 문제가 완화됩니다.

추가 리소스

Linux OS 호환성

Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS 호환성

Linux 재부팅 요구 사항

Cisco Secure Endpoint Linux Connector 업데이트 재부팅 요구 사항

Linux 사용 설명서

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터 사용 설명서